Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Über GLBP

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) auf Nexus Switches der Serie 7000 so konfiguriert wird, dass die Last des Standard-Gateways in einem LAN gemeinsam genutzt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Grundkenntnisse der Konfiguration von Nexus Switches der Serie 7000

- Grundlegendes Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Nexus NX-OS-Geräten der Serie 7000.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Über GLBP

- GLBP stellt Gateway-Backups für IP-Hosts bereit, indem virtuelle IP-Adressen und die virtuelle Media Access Control (MAC)-Adresse zwischen den in die GLBP-Gruppe einbezogenen Gateways gemeinsam genutzt werden.

- Mithilfe von GLBP können Gateways die Last des Standard-Gateways in einem IEEE 802.3-LAN gemeinsam nutzen.

- Im Vergleich zu Hot Standby Router Protocol (HSRP) und Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) führt GLBP eine zusätzliche Lastausgleichsfunktion durch, die von anderen Protokollen nicht bereitgestellt wird.

- GLBP-Lastenausgleich über mehrere Router (Gateways) unter Verwendung einer einzelnen virtuellen IP-Adresse und mehrerer virtueller MAC-Adressen sowie Bereitstellung redundanter Gateways, die bei Ausfall eines der vorhandenen Weiterleitungs-Gateways aktiv werden.

- GLBP teilt die Weiterleitungslast auf alle Router einer GLBP-Gruppe.

- GLBP-Mitglieder kommunizieren untereinander mithilfe von periodischen Hello-Nachrichten.

Konfigurieren

- In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Konfiguration von GLBP für zwei Nexus Switches der Serie 7000.

- Aktivieren Sie zunächst global die GLBP-Funktion auf beiden Switches.

- Sie können GLBP nur auf Layer-3-Schnittstellen konfigurieren.

- Die virtuelle IP-Adresse der GLBP muss sich im gleichen Subnetz wie die IP-Adresse der Schnittstelle befinden.

- Sie sollten alle Anpassungsoptionen für GLBP auf allen GLBP-Mitgliedsgateways konfigurieren, bevor Sie eine GLBP-Gruppe mit der Konfiguration einer virtuellen IP-Adresse aktivieren.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Nexus 7000 Switch 1

- Nexus 7000 Switch 2

Nexus 7000 Switch 1

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

Nexus 7000 Switch 2

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Mit dem Befehl show glbp können Sie die GLBP-Einstellungen und den Status anzeigen.

Beispiel:

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

Mit dem Befehl show running-config interface vlan2 können Sie Informationen zur aktuellen Konfiguration für die VLAN-Schnittstelle 2 anzeigen.

Beispiel:

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

Dies sind einige der GLBP-Verifizierungsbefehle:

- show glbp group group-number

- Anzeige von Gbit/s

- show glbp interface interface type slot/port

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Cisco Nexus Switches der Serie 7000

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems