Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Probleme beschrieben, die bei der Konfiguration eines Jumbo Maximum Transmission Unit (MTU)-Pakets in einem Switch der Serie Nexus 5000 auftreten.

Voraussetzungen

Überprüfung

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Nexus-Switches:

- Nexus 5020

- NX-OS Version 4.1(3)N2(1a)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument werden die Probleme beschrieben, die bei der Verwendung von Jumbo Packet in einem Nexus-Switch der Serie 5000 auftreten. Das beschriebene Szenario kann eintreten, wenn Sie versuchen, Jumbo-Pakete zwischen Nexus 5000- und/oder Nexus 7000-Switches zu übertragen.

Konfigurieren

Der Paketverlust kann zwischen zwei Nexus 5000-Switches oder zwischen einem Nexus 5000-Switch und einem Nexus 7000-Switch auftreten.

Wenn Sie einen Host mit einer Paketgröße von 9216 Byte pingen, wird ein Paketverlust von 50 Prozent angezeigt.

Nexus-5000#ping 172.16.0.1 packet-size 9216 count 20

PING 172.16.0.1 (172.16.0.1): 9216 data bytes

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=6.094 ms

Request 1 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=5.507 ms

Request 3 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=5.529 ms

Request 5 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=6 ttl=254 time=10.09 ms

Request 7 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=8 ttl=254 time=5.597 ms

Request 9 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.497 ms

Request 11 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=5.491 ms

Request 13 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=14 ttl=254 time=5.555 ms

Request 15 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=16 ttl=254 time=6.021 ms

Request 17 timed out

9224 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=18 ttl=254 time=5.51 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---

20 packets transmitted, 10 packets received, 50.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 5.491/6.089/10.09 ms

Konfigurationen

Wenn ein Jumbo-Paket einen Nexus 5020 und einen Nexus 7010 durchlaufen muss, müssen Sie die Richtlinienzuweisung im Nexus 5020 konfigurieren und die  system jumbomtu size im Nexus Switch der Serie 7010.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Richtlinienzuweisung in Nexus 5020 zu konfigurieren:

Nexus 5020

!--- You can enable the Jumbo MTU for the whole switch by setting the MTU to its maximum size (9216 bytes)

!--- in the policy map for the default Ethernet system class (class-default).

switch(config)#policy-map type network-qos jumbo

switch(config-pmap-nq)#class type network-qos class-default

switch(config-pmap-c-nq)#mtu 9216

switch(config-pmap-c-nq)#exit

switch(config-pmap-nq)#exit

switch(config)#system qos

switch(config-sys-qos)#service-policy type network-qos jumbo

Weitere Informationen finden Sie im Konfigurationshandbuch für Layer-2-Switching von Cisco Nexus der Serie 5000 NX-OS, Version 4.2(1)N1(1).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Jumbo Frame in einem Nexus 7010-Switch festzulegen:

Nexus 7010

!--- Set the MTU to its maximum size (9216 bytes) in order to enable the Jumbo MTU for the whole switch.

switch(config)#system jumbomtu 9216

!--- Set the MTU specification for an interface.

switch(config)#interface ethernet x/x

!--- By default, Cisco NX-OS configures Layer 3 parameters. In order to configure Layer 2 parameters, use this command.

switch(config-if)#switchport

switch(config-if)#mtu 9216

switch(config-if)#exit

Überprüfung

Um dies zu überprüfen, können Sie einen Ping mit einer Paketgröße von mehr als 1500 Byte senden: Ping -l 9000 x.x.x.x .

Sie können auch die  show interface ethernet port/slot  , um zu überprüfen, ob der Jumbo-Frame gesetzt ist.

Geben Sie auf dem Nexus 5000 die  show queuing interface ethernet 1/1  command:

Nexus5000#show queuing interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 queuing information:

TX Queuing

qos-group  sched-type  oper-bandwidth

0       WRR             50

1       WRR             50

RX Queuing

qos-group 0

q-size: 243200, HW MTU: 9280 (9216 configured)

Geben Sie auf dem Nexus 7000 die  show interface ethernet 1/9  command:

Nexus-7010#show interface ethernet 1/9

Ethernet1/9 is up

Hardware: 10000 Ethernet, address: 0000.0000.0000 (bia 0000.0000.0000)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is access

full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10g

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Rate mode is dedicated

Switchport monitor is off

Last link flapped 00:57:24

Last clearing of "show interface" counters 00:56:14

30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 seconds output rate 360 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 0 bps, 0 pps; output rate 448 bps, 0 pps

RX

5894254 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

5894254 input packets  29108950332 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  0 input discard

0 Rx pause

TX

5894228 unicast packets  2225 multicast packets  0 broadcast packets

5896453 output packets  29109001641 bytes

0 jumbo packets

0 output error  0 collision  0 deferred  0 late collision

0 lost carrier  0 no carrier  0 babble

0 Tx pause

0 interface resets

Hinweis: Der Jumbo-Zähler auf der Nexus 7000-Serie wird nicht unterstützt, und die Frames Tx und Rx zeigen NULL an. Wenn Sie jedoch die MTU-Größe beachten, wird der konfigurierte Jumbo-Frame angezeigt.

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine Informationen zur Problembehebung für diese Konfiguration verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Cisco Nexus Switches der Serie 5000

- Support-Seite für Cisco Nexus Switches der Serie 7000

- Technischer Support und Downloads von Cisco