Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

AutoState

Autostate-Konfiguration auf Catalyst Switches

Catalyst 6000 Native IOS/Catalyst 4000 Cisco IOS (Supervisor III und IV)/Catalyst 3550

Catalyst 6000 Hybrid mit CatOS mit MSFC-Karte (SUP IA, SUP II, MSFC, MSFC 2)

Catalyst 5000 mit RSM/RSFC-Karte

Catalyst 4000 (Supervisor I und II) mit Layer-3-Modulen

Fehlerbehebung bei der Autostate-Funktion auf IOS-basierten Switches

Fehlerbehebung bei der Autostate-Funktion auf CatOS-basierten Switches

Zugehörige Informationen

Einführung

Die Autostate-Funktion benachrichtigt einen Switch oder ein Routing-Modul-VLAN-Interface (Layer 3 (L3)-Schnittstelle) über den Übergang zum Up/up-Status, wenn in diesem VLAN mindestens ein Layer 2 (L2)-Port aktiv wird.

Dieses Dokument hilft, die Autostatusfunktion und ihre Eigenschaften zu verstehen. Nach der Konfiguration des Schnittstellenbefehls <vlan-id> auf Routern behält die Schnittstelle je nach Plattform den Status up/down oder down/down bei. In diesem Dokument wird erläutert, warum dies geschieht und wie die L3- und L2-Schnittstellen nach der Aktivierung auf der Kontrollebene miteinander interagieren.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

AutoState

Autostate wird standardmäßig auf Cisco-basierten CatOS- und IOS-Switches implementiert. Auf einigen CatOS-Plattformen kann diese Funktion deaktiviert werden, um Redundanz in speziellen Szenarien zu ermöglichen. Auf IOS-basierten Switches kann diese Funktion nicht deaktiviert werden.

Die Router-VLAN-Schnittstellen müssen die folgenden allgemeinen Bedingungen erfüllen, um aktiv zu sein:

- Das VLAN existiert und ist in der Switch-VLAN-Datenbank aktiv.

- Die VLAN-Schnittstelle ist auf dem Router vorhanden und administrativ nicht deaktiviert.

- Es ist mindestens ein L2-Port (Zugriffsport oder Trunk) vorhanden, der eine Verbindung in diesem VLAN hat. Die neueste Implementierung der Autostate-Funktion ermöglicht die Synchronisierung mit dem STP-Portstatus (Spanning Tree Protocol).

Eine VLAN-Schnittstelle wird aktiviert, nachdem der L2-Port Zeit für die Konvergenz hatte (d. h. der Übergang vom Zuhören zum Weiterleiten). Dadurch wird verhindert, dass Routing-Protokolle und andere Funktionen die VLAN-Schnittstelle so verwenden, als ob sie vollständig betriebsbereit wäre. Dies verhindert auch, dass andere Probleme auftreten, z. B. das Routen von schwarzen Löchern.

- Mindestens ein L2-Port (Zugriffsport oder Trunk) befindet sich im Spanning-Tree-Weiterleitungsstatus im VLAN.

Autostate-Konfiguration auf Catalyst Switches

Dieser Abschnitt bietet eine grundlegende Übersicht über die automatische Konfiguration auf Catalyst Switches.

Catalyst 6000 Native IOS/Catalyst 4000 Cisco IOS (Supervisor III und IV)/Catalyst 3550

Für diese Switches ist die automatische Zustandsfunktion standardmäßig aktiviert. Die automatische Zustandsfunktion wird mit dem STP-Status synchronisiert.

Der Protokollzeilenstatus für die VLAN-Schnittstellen wird aktiviert, wenn der erste Switch-Port, der zur entsprechenden VLAN-Verbindung gehört, aktiv ist und sich im Spanning-Tree-Weiterleitungsstatus befindet.

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Status aller Bedingungen während der Fehlerbehebung zu überprüfen:

- sh-VLAN

- sh int vlan <vlan-id>

- sh int <schnell | gig> mod/port (L2-Port)

- sh int <schnell | gig> mod/port trunk (wenn L2-Port Trunk ist)

- sh spanning-tree vlan <vlan-id>

Hinweis: Der mit STP synchronisierte Autostatus wurde in Code 12.1(8a)E und höher eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Bug ID CSCdu07244 (nur registrierte Kunden).

Hinweis: Wenn sich im Chassis ein IDS-Blade (WS-X6381-IDS=) befindet, verbleibt die VLAN-Schnittstelle im Up/up-Status, obwohl keine aktiven L2-Ports vorhanden sind. Dies wird durch die Bug-ID CSCdx84895 (nur registrierte Kunden) in Version 12.1.13E und höheren Versionen behoben. Das korrekte Verhalten besteht darin, dass die MSFC-Schnittstelle ausfällt, wenn kein L2-Port im STP-Weiterleitungsstatus vorhanden ist.

Catalyst 6000 Hybrid mit CatOS mit MSFC-Karte (SUP IA, SUP II, MSFC, MSFC 2)

Für diese Switches müssen zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen für den Up/up-Status die folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt sein:

- Der Router-Port (Multilayer Switch Feature Card (MSFC)) (15/1,16/1) muss sich im Trunking-Modus befinden.

- Das VLAN muss für den Trunk zur MSFC zugelassen sein.

Auf diesen Switches ist die Autostatusfunktion standardmäßig aktiviert und kann deaktiviert werden. Die Autostate-Funktion wird mit dem STP-Status synchronisiert, und dieses Verhalten kann nur geändert werden, wenn der automatische Status aktiviert ist.

Der Protokollzeilenstatus für die VLAN-Schnittstellen wird aktiviert, wenn der erste L2-Port (kein Router-Port, d. h. nicht 15/1 oder 16/1), der zur entsprechenden VLAN-Verbindung gehört, aktiv ist und sich im Spanning-Treeforward-Zustand befindet. Es gibt eine Ausnahme für das VLAN, das der Management-Schnittstelle (sc0) auf dem Switch zugewiesen ist. Der Protokollzeilenstatus für das Management-Schnittstellen-VLAN auf der MSFC ist immer aktiv. Der Befehl sc0 sollte immer aktiviert sein, nachdem der Switch gestartet wurde. Diese Schnittstelle kann jedoch administrativ deaktiviert werden.

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Status aller Bedingungen während der Fehlerbehebung zu überprüfen:

- Führen Sie auf MSFC den Befehl show int vlan <vlan-id> aus.

- Geben Sie auf dem Switch die Befehle sh vlan , sh port mod/port (L2-Port),sh trunk mod/port (falls der L2-Port ein Trunk ist) und sh spantree <vlan-id> aus.

Deaktivieren der Autostatusfunktion

Im redundanten dualen MSFC-Konfigurationsmodus kann es sinnvoll sein, die automatische Zustandsfunktion zu deaktivieren. Diese Funktion sollte deaktiviert werden, wenn das VLAN zwischen beiden MSFCs für reine L3-Routing-Zwecke verwendet wird und dem VLAN keine L2-Ports zugewiesen sind. Um das VLAN der Schnittstelle aktiv/aktiv zu halten, ohne dass dem VLAN ein dedizierter L2-Port zugewiesen wurde, kann die Autostate-Funktion deaktiviert werden.

Geben Sie den folgenden Befehl für die aktuelle automatische Zustandsfunktionseinstellung ein:

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: enabled

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Funktion für den automatischen Status zu deaktivieren:

Switch (enable) set msfcautostate disable

Switch (enable) sh msfcautostate

MSFC Auto port state: disabled

Switch (enable)

Hinweis: Automatischer Status, der mit STP für Catalyst Hybrid Switches synchronisiert wird, wird ab Version 5.5(10) und Version 6.3(1) unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Bug ID CSCdu05914 (nur registrierte Kunden).

Hinweis: Wenn Sie einen IDS-Blade (WS-X6381-IDS=) im Chassis haben, bleibt die MSFC-Schnittstelle im Up/up-Status, obwohl keine aktiven L2-Ports vorhanden sind. Dies wird durch Bug-ID CSCdt75094 (nur registrierte Kunden) in 6.2.2 , 6.3.1 und höheren Versionen behoben. Das korrekte Verhalten besteht darin, dass die MSFC-Schnittstelle ausfällt, wenn kein L2-Port im STP-Weiterleitungsstatus vorhanden ist.

Catalyst 5000 mit RSM/RSFC-Karte

Für diese Switches müssen zusätzlich zu den allgemeinen Up/up-Bedingungen die folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt sein:

- Der Router-Port (Route Switch Module (RSM)/Route Switch Feature Card (RSFC)) muss sich im Trunking-Modus befinden.

- Das VLAN muss auf dem Router-Trunk zugelassen sein.

Auf diesen Switches ist die Autostatusfunktion standardmäßig aktiviert und kann deaktiviert werden. Die Autostatusfunktion ist nicht mit dem STP-Status synchronisiert.

Der Protokollzeilenstatus für die VLAN-Schnittstellen wird aktiviert, wenn der erste L2-Port, der zur entsprechenden VLAN-Verbindung gehört, aktiv wird, oder ein anderer Router-Port im zweiten RSM im Trunking-Modus ist. Wenn sich der Router im zweiten RSM im Trunking-Modus befindet, ist das VLAN für den ISL-Trunk zulässig.

Es gibt eine Ausnahme für das VLAN, das der Management-Schnittstelle (sc0) auf dem Switch zugewiesen ist. Der Protokollzeilenstatus für das VLAN der Verwaltungsschnittstelle im RSM ist immer aktiv. Der Befehl sc0 sollte immer aktiviert sein, nachdem der Switch gestartet wurde. Diese Schnittstelle kann jedoch administrativ deaktiviert werden.

Hinweis: Wenn der automatische Status aktiviert ist und auf einem bestimmten VLAN im Switch keine Ports aktiv sind, bleibt die Schnittstelle im RSM aktiv, wenn mehr als ein RSM vorhanden ist. Auf diese Weise kann der Datenverkehr zwischen den beiden RSMs in diesem VLAN fließen, ohne dass die automatische Zustandsfunktion deaktiviert wird. Dieses Verhalten unterscheidet sich vom Standardverhalten des Catalyst 6000-Hybridmodus.

Hinweis: Die automatische Zustandsverbesserung für Multi-RSM-Szenarien in einem Chassis wurde in 6.1.2 verbessert. (Weitere Informationen finden Sie unter Fehler-ID CSCdr80722 (nur registrierte Kunden). Mit Multi-RSM können die Schnittstellen der beiden RSMs ausfallen, wenn die letzte physische Verbindung des VLANs im Switch ausfällt.

Führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Status aller Bedingungen während der Fehlerbehebung zu überprüfen:

- Geben Sie im RSM den Befehl show int <vlan-id> ein.

- Geben Sie auf dem Switch die Befehle sh vlan, sh port mod/port (L2-Port), sh trunk mod/port (wenn der L2-Port ein Trunk ist) und sh spantree <vlan-id> aus.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die aktuelle Autostate-Feature-Einstellung anzuzeigen:

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Funktion für den automatischen Status zu deaktivieren:

Switch (enable) set rsmautostate disable

RSM port auto state disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: disabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable)

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Multi-RSM-Funktion im automatischen Zustand zu deaktivieren:

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: enabled

Switch (enable) set rsmautosta multirsm disable

RSM port auto state multiple RSM disabled.

Switch (enable) sh rsmautostate

RSM Auto port state: enabled

Multi-RSM Option: disabled

Switch (enable)

Hinweis: Die Deaktivierung von Multi-RSM ist eine zusätzliche Funktion des automatischen Zustands. Um diese Funktion verwenden zu können, muss der automatische Status aktiviert sein.

Catalyst 4000 (Supervisor I und II) mit Layer-3-Modulen

Wenn der letzte L2-Port des Switch-VLAN ausfällt, werden alle L3-Schnittstellen/Subschnittstellen in diesem VLAN deaktiviert. Die Schnittstellen/Subschnittstellen werden deaktiviert, es sei denn, sc0 befindet sich im VLAN, oder es ist ein anderes L3-Modul im Chassis mit einer Schnittstelle/Subschnittstelle im VLAN vorhanden. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Catalyst 4000 Supervisor I/II die Konfiguration des L3-Moduls nicht kennt oder kontrolliert (ebenso wie der Catalyst Switch keine Kenntnisse oder Kontrolle über externe Router-Konfigurationen hat). Aus diesem Grund funktioniert die Autostate-Funktion auf L3-Modulschnittstellen nicht, wenn das L3-Modul nicht ordnungsgemäß konfiguriert ist. Beachten Sie die folgenden Richtlinien:

- Die automatische Zustandsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Geben Sie den ausgeblendeten Befehl [no] autostate disable ein, um die Funktion für den automatischen Status zu aktivieren/deaktivieren.

- Die Autostatusfunktion ist nicht mit dem STP-Status synchronisiert.

Der Protokollzeilenstatus für die VLAN-Schnittstellen wird aktiviert, wenn der erste L2-Port, der zur entsprechenden VLAN-Verbindung gehört, aktiviert wird.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu sehen, welche Schnittstellen des Catalyst 4000 L3-Dienstmodul-Moduls heruntergefahren oder von der Autostate-Funktion aktiviert wurden:

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Autostate-Funktion zu deaktivieren (dies ist ein ausgeblendeter Befehl):

Router#autostate disable

Disabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently disabled on the system.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die automatische Zustandsfunktion erneut zu aktivieren:

Router#no autostate disable

Enabling Autostate

Router#sh autostate entries

Autostate Feature is currently enabled on the system.

Fehlerbehebung bei der Autostate-Funktion auf IOS-basierten Switches

Führen Sie diese Fehlerbehebungsschritte aus, wenn die VLAN-Schnittstelle ausgefallen ist.

1. Dies ist das Symptom, dass eine VLAN-Schnittstelle den Status aktiv/inaktiv hat.

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

!--- Line protocol on interface VLAN 151 is down. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. Überprüfen Sie, ob VLAN 151 in der VLAN-Datenbank vorhanden und aktiv ist. Der folgende Befehl zeigt, dass das VLAN vorhanden ist und auf dem Switch aktiv ist.

Corgon-6000#sh vlan 151 | i 151

151  VLAN151                          active    Gi4/10

151  enet  100151     1500  -      -      -        -    -        0      0

Corgon-6000#

!--- VLAN 151 exists in VLAN database and is active. !--- L2 port Gig4/10 is assigned to VLAN 151.

3. Überprüfen Sie den Status von interface gig 4/10, die VLAN 151 zugewiesen ist.

Corgon-6000#sh int gig 4/10

GigabitEthernet4/10 is up, line protocol is down (notconnect)

Corgon-6000#sh run int gig 4/10

Building configuration...

Current configuration : 182 bytes

!

interface GigabitEthernet4/10

no ip address

logging event link-status

logging event bundle-status

switchport

switchport access vlan 151

switchport mode access

end

4. Der Grund für das Leitungsprotokoll für das Interface VLAN 151 ist, dass die GigabitEthernet4/10-Verbindung nicht verbunden ist, wie aus dem Schnittstellenstatus ersichtlich. Es ist möglich, dass kein Gerät mit der Schnittstelle verbunden ist oder dass die Verbindung aufgrund von Verkabelungs- oder Auto-Negotiation-Problemen nicht aktiv ist.

5. Verbinden Sie das Gerät mit GigabitEthernet4/10, um die Schnittstellenverbindung zu aktivieren.

Mar 11 12:10:52.340: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Mar 11 12:10:53.156: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/10,changed state to up

Corgon-6000#

Corgon-6000#

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is down

6. Überprüfen Sie, ob die VLAN-Schnittstelle anzeigt, dass das Leitungsprotokoll immer noch ausgefallen ist. Sie müssen untersuchen, warum dieses Verbindungsprotokoll nicht verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass sich in diesem VLAN mindestens ein L2-Port im Spanning-Tree-Weiterleitungsstatus befindet.

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg LRN 4         128.202  P2p

Corgon-6000#

7. Der Spanning-Tree-Portstatus lautet LRN, d. h. der Lernstatus. Das Leitungsprotokoll ist ausgefallen, da sich die Schnittstelle im Übergangszustand befindet (Zuhören->Lernen zur Weiterleitung).

Corgon-6000#

Mar 11 12:11:23.406: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan151,

changed state to up

Hinweis: Zeitstempelunterschied zwischen Protokollen, wenn das Leitungsprotokoll für GigabitEthernet4/10 aktiviert wurde, und Interface Vlan151 etwa 30 Sekunden, was eine doppelte Weiterleitungsverzögerung für STP (Listening->Learning-> Forwarding) darstellt.

Corgon-6000#sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

8. Das Leitungsprotokoll ist aktiviert. Sie müssen den Spanning-Tree-Port-Status am L2-Port überprüfen (sollte weiterleiten).

Corgon-6000#sh spanning-tree vlan 151

VLAN0151

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32768

Address     00d0.003f.8897

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi4/10           Desg FWD 4         128.202  P2p

!--- Verified spanning-tree port status on L2 port !--- is FWN = forwarding.

Fehlerbehebung bei der Autostate-Funktion auf CatOS-basierten Switches

Führen Sie diese Fehlerbehebungsschritte aus, wenn die VLAN-Schnittstelle ausgefallen ist.

1. Dies ist das Symptom einer VLAN-Schnittstelle auf der MSFC, die heruntergefahren/ausgefallen ist.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

!--- Line protocol is down (not administratively down). If so, issue the !--- no shutdown command under the interface. !--- Line protocol on interface VLAN 151 is down in this output. !--- You need to investigate why this line protocol is not up !--- (at least one L2 port exists, and there should be a !--- link up on this VLAN).

2. Überprüfen Sie, ob VLAN 151 in der VLAN-Datenbank vorhanden und aktiv ist. Der folgende Befehl zeigt, dass das VLAN vorhanden ist und auf dem Switch aktiv ist.

Topvar (enable) sh vlan 151

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

151  VLAN151                          active    284         3/1     15/1

3. Wie Sie sehen, werden die L2-Ports 3/1 und 15/1 (MSFC) VLAN 151 zugewiesen. Überprüfen Sie den Status von Port 3/1, der VLAN 15 zugewiesen ist. Wenn Port 3/1 Trunking ist, geben Sie den Befehl sh trunk aus, um zu überprüfen, ob VLAN 151 zulässig ist.

Topvar (enable) sh port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                      disabled      151        auto     auto    10/100BaseTX

!--- Since the only port (3/1) is diabled, !--- the line protocol for interface VLAN 151 is down.

4. Aktivieren Sie Port 3/1, wie unten gezeigt.

Topvar (enable) set port enable 3/1

Port 3/1 enabled.

2003 Mar 12 05:42:10 %PAGP-5-PORTTOSTP:Port 3/1 joined bridge port 3/1

Topvar (enable) sh port 3/1

Port     Name                 Status     Vlan     Duplex  Speed  Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------   -----  ------------

3/1                       connected    151       a-half  a-10   10/100BaseTX

5. Sitzung in der MSFC und Überprüfung des Status der VLAN-Schnittstelle erneut.

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is down, line protocol is down

6. Wie Sie sehen können, ist das Leitungsprotokoll für das Schnittstellen-VLAN 151 immer noch nicht verfügbar. Sie müssen untersuchen, warum dieses Verbindungsprotokoll nicht verfügbar ist. Mindestens ein L2-Port befindet sich im Spanning-Tree-Weiterleitungsstatus dieses VLAN. Überprüfen Sie den Switch, wie unten gezeigt.

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

---------------------- ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                       151  listening       100        32   disabled 0

Topvar (enable)

7. Der Spanning-Tree-Portstatus wird noch überwacht. Das Leitungsprotokoll der VLAN-Schnittstelle bleibt im Übergangzustand (Listening->Learning to Forwarding).

Topvar (enable) sh spantree 151

VLAN 151

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-07-4f-1c-e8-47

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        119

Designated Root Port        3/1

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-05-00-a9-f4-96

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

3/1                     151  forwarding          100   32 disabled 0

15/1                    151  forwarding            4   32 enabled  0

Topvar (enable)

8. Der Spanning-Tree-Port-Status des L2-Ports leitet den Datenverkehr weiter. Das Leitungsprotokoll für das Schnittstellen-VLAN sollte jetzt aktiviert sein. Überprüfen Sie, ob das Verbindungsprotokoll aktiviert ist, wie unten gezeigt:

Topvar (enable) ses 15

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Escape character is '^]'.

Topvar-msfc>sh int vlan 151

Vlan151 is up, line protocol is up

It is up in up/up status as expected.

9. Wenn das Schnittstellen-VLAN weiterhin nicht aktiv/aktiv ist, stellen Sie sicher, dass sich der Router-Port im Trunking-Modus befindet und dass das VLAN auf dem Router-Trunk zulässig ist. Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe.

Topvar (enable) sh trunk 15/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode            Encapsulation    Status        Native vlan

--------  -----------      -------------    ------------    -----------

15/1      nonegotiate      isl                   trunking   1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1-1005,1025-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

15/1      1,151

Topvar (enable)

!--- VLAN 151 is allowed, and is in spanning-tree !--- forwarding state. VLAN 151 is not pruned.

Zugehörige Informationen

- msfcautostate festlegen

- Rsmautostate festlegen

- Verständnis und Konfiguration des Spanning Tree Protocol (STP) auf Catalyst Switches

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems