Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Redundante Stromversorgung

Netzteile

Supervisor Engines/Line Cards

Verwendung der CLI zum Ein- und Ausschalten von Modulen

Befehle anzeigen

Zugehörige Informationen

Einführung

Die Cisco Catalyst Switches der Serien 6500/6000 verfügen über ein intelligentes Energieverwaltungssystem, das verschiedenen Systemkomponenten aufgrund der Verfügbarkeit der Stromversorgung im System Strom gewährt oder verweigert. In diesem Dokument wird die Gesamtleistung beschrieben, die mit den derzeit gelieferten Netzteilen zur Verfügung steht, sowie die Menge, die von jeder Linecard abgezogen wird. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, verhindern Sie eine Überbelegung des Leistungsbudgets, wodurch die Module heruntergefahren werden und andere unerwartete Ergebnisse erzielt werden können. Dieses Dokument erläutert das Energieverwaltungssystem der Catalyst Switches der Serien 6500 und 6000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Catalyst Switches der Serien 6500 und 6000.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Redundante Stromversorgung

Die Module der Catalyst 6500-/6000-Serie haben unterschiedliche Leistungsanforderungen. Bestimmte Switch-Konfigurationen können mehr Strom benötigen, als ein einzelnes Netzteil bereitstellen kann. Dies hängt von der Leistung des Netzteils ab. Obwohl die Stromverwaltungsfunktion es Ihnen ermöglicht, alle installierten Module mit zwei Netzteilen mit Strom zu versorgen, wird Redundanz in dieser Konfiguration nicht unterstützt.

Wenn die Redundanz aktiviert ist und Sie das System mit zwei Netzteilen mit ungleicher Leistung einschalten, werden beide Netzteile mit einer entsprechenden Syslog-Meldung in Betrieb genommen. Die Meldung weist darauf hin, dass das Netzteil mit niedrigerer Wattzahl deaktiviert wird. Wenn das aktive Netzteil ausfällt, wird das deaktivierte Netzteil mit niedrigerer Wattzahl aktiviert. Bei Bedarf können bestimmte Module heruntergefahren werden, um das Netzteil mit niedrigerer Wattzahl aufnehmen zu können. Weitere Informationen zu den Auswirkungen von Änderungen der Netzteilkonfiguration finden Sie in der Tabelle Auswirkungen von Konfigurationsänderungen der Netzteile in diesem Abschnitt.

Hinweis: Mit den Catalyst Switches der Serien 6500/6000 können Sie Wechselstrom- und Gleichstrom-Eingangsnetzteile im gleichen Chassis mischen.

Auswirkungen von Änderungen der Netzteilkonfiguration

Konfigurationsänderung

Wirkung

Redundant bis nicht redundant

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung wird auf die kombinierte Leistung beider Netzteile erhöht.

- Die Module, die im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als power-deny markiert sind, werden aktiviert, wenn genügend Leistung vorhanden ist.

Nicht redundant

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung ist die Leistung des größeren Wattangebots.

- Wenn nicht genügend Leistung für alle zuvor eingeschalteten Module vorhanden ist, werden einige Module heruntergefahren und im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als Power-Deny markiert.

Einfügung eines Gleichstrom-Netzteils mit aktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung entspricht der Leistung eines Netzteils.

- Der Modulstatus ändert sich nicht, da die Leistungsfunktion unverändert ist.

Einfügung eines Gleichstrom-Netzteils mit deaktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung ist die kombinierte Leistung beider Netzteile.

- Die Module, die im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als power-deny markiert sind, werden aktiviert, wenn genügend Leistung vorhanden ist.

Einfügung eines Netzteils mit höherer Wattzahl und aktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Das System deaktiviert das untere Netzteil. Das System wird über eine höhere Wattzahl mit Strom versorgt.

Einfügung eines Netzteils mit niedrigerer Wattzahl bei aktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Das System deaktiviert das untere Netzteil. Das System wird über eine höhere Wattzahl mit Strom versorgt.

Einfügung eines höheren oder niedrigeren Netzteils mit deaktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung wird auf die kombinierte Leistung beider Netzteile erhöht.

- Die Module, die im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als power-deny markiert sind, werden aktiviert, wenn genügend Leistung vorhanden ist.

Entfernen des Netzteils bei aktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Wenn die Netzteile die gleiche Wattzahl haben, ändert sich der Modulstatus nicht, da die Leistungskapazität unverändert bleibt.

Wenn die Netzteile eine ungleiche Wattzahl aufweisen und das Netzteil mit niedrigerer Wattzahl entfernt wird, ändert sich der Modulstatus nicht. Wenn die Netzteile eine ungleiche Wattzahl haben und das Netzteil mit höherer Wattzahl entfernt wird und nicht genügend Leistung für alle zuvor eingeschalteten Module vorhanden ist, werden einige Module heruntergefahren. Die Power-Down-Module werden im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als power-deny markiert.

Entfernen des Netzteils bei deaktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung wird auf die Leistung eines Netzteils reduziert.

- Wenn nicht genügend Leistung für alle zuvor eingeschalteten Module vorhanden ist, werden einige Module heruntergefahren und im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls als Power-Deny markiert.

Hochfahren des Systems mit Netzteilen mit unterschiedlicher Wattleistung und aktivierter Redundanz

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Niedrigwattversorgung ist deaktiviert.

Systemstart mit Netzteilen, die dieselbe oder eine andere Wattleistung aufweisen und bei denen die Redundanz deaktiviert ist

- Systemprotokoll- und Syslog-Meldungen werden generiert.

- Die Systemleistung entspricht der kombinierten Leistung beider Netzteile.

- Das System schaltet so viele Module hoch, wie es die kombinierte Kapazität zulässt.

Wenn bei Systemen mit zwei Netzteilen ein Netzteil ausfällt und das andere Netzteil nicht alle installierten Module vollständig mit Strom versorgen kann, werden die folgenden Geräte vom System-Power-Management heruntergefahren:

1. Power over Ethernet (PoE)-Geräte

Das System fährt PoE-Geräte in absteigender Reihenfolge herunter, beginnend mit dem Anschluss mit der höchsten Nummer im Modul im Steckplatz mit der höchsten Nummer.

2. Module

Wenn zusätzliche Energieeinsparungen erforderlich sind, fährt das System Module in absteigender Reihenfolge herunter, beginnend mit dem Steckplatz mit der höchsten Nummer. Steckplätze, die Supervisor Engines oder Switch-Fabric-Module enthalten, werden umgangen und nicht heruntergefahren.

Diese heruntergefahrene Bestellung ist behoben und kann nicht geändert werden.

Weitere Informationen zu unterstützten Netzteilkonfigurationen für jedes Chassis finden Sie unter Produktübersicht (Installationsanleitung für Catalyst 6500-Serie).

Weitere Informationen zu redundanten und nicht redundanten Netzkonfigurationen finden Sie im Abschnitt Leistungsredundanz aktivieren oder deaktivieren unter Verwaltung des Switches.

Netzteile

Nennleistung der Stromversorgung

Produktnummer des Wechselstrom-Eingangsmodells

Produktnummer des DC-Eingangsmodells

950 W

PWR-950-AC

PWR-950-DC

1000 W

WS-CAC-1000W

-

1300 W

WS-CAC-1300W

WS-CDC-1300W

1400 W

PWR-1400-AC

-

2500 W

WS-CAC-2500W

WS-CDC-2500W

2700 W

PWR-2700-AC/4

PWR-2700-DC/4

3000 W

WS-CAC-3000W

-

4000 W

WS-CAC-4000W-US1 WS-CAC-4000W-INT

PWR-4000-DC

6000 W

WS-CAC-6000W

-

8000 W

WS-CAC-8700W-E

-

Weitere Informationen zu Schaltungstyp und Netzkabelanforderungen finden Sie unter Vorbereitung auf die Installation.

Weitere Informationen zu den Netzteil-LEDs finden Sie im Abschnitt Produktübersicht (Catalyst 6500 Series Installationsanleitung) zu den LEDs der Vorderseite des Netzteils in Tabelle 1-11.

Das Chassis verbraucht zwar etwas Strom für Lüfter und (einige) Busanschlüsse, doch ist diese Leistung bereits im Leistungsbudget enthalten. Beachten Sie, dass das 1300-W-Netzteil 27,46 A bereitstellen kann. Dies ist der Wert der 42-Volt-Versorgung (V), auf die verwiesen wird.

Hier ein Beispiel:

27.46A * 42V = 1153W + 146W (for the chassis) = 1300W

Dies gilt für alle Netzteile. Die für das Netzteil veröffentlichte Nummer bezieht sich nur auf die Leistung, die die Supervisor Engines/Line Cards verbrauchen.

Es gibt kein Catalyst 6500/6000-Netzteil mit einer Leistung von 1800 W. Die 1800-W-Nummer bezieht sich auf das 1300-W-Wechselstromnetzteil. Die 1800-W-Nummer wird auf der Frontblende (von einigen Versionen dieser Einheit) angezeigt und gibt die Eingangsleistung (oder die maximale Systemleistung) der Einheit an.

Hinweis: Die Siebdruckmarkierung auf der Einheit hat viele Leute verwirrt. Cisco hat diese Art der Kennzeichnung von Netzteilen eingestellt.

Die Zuverlässigkeit des Netzteils ist unproblematisch, wenn die maximale Obergrenze von 27,46 A für das 1300-W-Netzteil von der Stromverwaltungssoftware festgelegt wird. Dieser Höchstwert von 27,46 A beträgt 75 bis 80 Prozent der theoretischen maximalen Kapazität der Versorgung bei einer Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius (C). Diese Derating ist typisch für Netzteile und ist da, um sicherzustellen, dass es eine Menge Spielraum. Dies erhöht die langfristige Zuverlässigkeit der Versorgung. Alle Stromverbrauchswerte für die einzelnen Karten werden für eine Datenverkehrskonfiguration mit dem schlechtesten Fall (etwa 100 Prozent) generiert. Der Stromverbrauch eines Gigabit-Moduls umfasst beispielsweise alle installierten Gigabit Interface Converter (GBICs). Die tatsächliche Nutzung ist im Normalbetrieb geringer.

Supervisor Engines/Line Cards

Einige Supervisor Engine 1-Einheiten für die Erstproduktion wurden auf 4,30 A programmiert. Die Software 5.2(1) überschreibt den SEEPROM-Wert (Supervisor Engine EEPROM) und verwendet den Standardwert 3,00 A. Die Software 5.2(2) überschreibt den SEEPROM-Wert und verwendet den Standardwert 1,70 A.

Da eine Standby-Supervisor Engine-Karte beim Einstecken immer sofort eingeschaltet wird, muss im redundanten Supervisor Engine-Steckplatz genügend Strom reserviert werden, um eine Supervisor Engine unterzubringen, selbst wenn keine Karte im Steckplatz installiert ist. Es gibt vier Fälle, in denen eine redundante Supervisor Engine vorhanden ist und nicht vorhanden ist:

- Für den möglichen Einbau einer Supervisor Engine ist keine Karte in Steckplatz 2-1,7 A reserviert.

Hinweis: Wenn die primäre Supervisor Engine über eine Multilayer Switch Feature Card (MSFC)/Policy Feature Card (PFC) verfügt, sind 3,30 A reserviert.

- Supervisor Engine in Steckplatz 2: Die reservierten 1,7 A werden zugewiesen.

Hinweis: Wenn die Supervisor Engine über eine MSFC/PFC verfügt, sind 3.30 A reserviert.

- Eine Linecard mit weniger als 1,7 A in Steckplatz 2 - Die 1,7 A Supervisor Engine-Nummer wird zugewiesen.

Hinweis: Es gibt derzeit keine Karte, die weniger als 1,7 A verbraucht.

Hinweis: Wenn die Supervisor Engine über eine MSFC/PFC verfügt, sind 3.30 A reserviert.

- Eine Linecard mit mehr als 1,7 A in Steckplatz 2 - Der tatsächliche Kartenwert des SEEPROM wird zugewiesen.

Hinweis: Wenn die Supervisor Engine über eine MSFC/PFC verfügt, sind 3.30 A reserviert.

Einige WS-X6408-GBIC-Einheiten der Erstproduktion wurden fälschlicherweise auf 1,5 A programmiert.

Weitere Informationen zum Strombedarf des Moduls finden Sie im Abschnitt Stromversorgungsanforderungen für Tabelle 14-2-Modulverwaltungsmodule.

Verwendung der CLI zum Ein- und Ausschalten von Modulen

Sie können einen dieser Befehle ausführen, um ein ordnungsgemäß funktionierendes Modul über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) herunterzufahren:

- Catalyst OS (CatOS): Deaktivierung des Moduls module_number

- Cisco IOS® Software -kein Steckplatz für das Stromversorgungsmodul

Das Modul wird im Status-Feld der Befehlsausgabe des Moduls anzeigen als Power-Down markiert. Führen Sie einen der folgenden Befehle aus, um zu überprüfen, ob das System über eine ausreichende Stromversorgung zum Einschalten eines zuvor ausgeschalteten Moduls verfügt:

- CatOS:Einrichten des Moduls power up module_number

- Cisco IOS-Software - Steckplatz für das Stromversorgungsmodul

Wenn nicht genügend Strom verfügbar ist, wechselt der Modulstatus von Power-Down zu Power-Deny.

Befehle anzeigen

- show environment (CatOS): Dieser Befehl liefert das Diagnoseergebnis von Switch-Komponenten wie Netzteil, Uhr und Lüfter.

Cat6kCatOS show environment

Environmental Status (. = Pass, F = Fail, U = Unknown, N = Not Present)

PS1: .     PS2: N     PS1 Fan: .     PS2 Fan: N

Chassis-Ser-EEPROM: .     Fan: .

Clock(A/B): A         Clock A: .     Clock B: .

VTT1: .    VTT2: .    VTT3: .

- show environment status (Cisco IOS-Software) - Dieser Befehl ähnelt dem Befehl show environment in CatOS.

Cat6kIOS#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

VTT 1:

VTT 1 OK: OK

VTT 1 outlet temperature: 32C

VTT 2:

VTT 2 OK: OK

VTT 2 outlet temperature: 34C

VTT 3:

VTT 3 OK: OK

VTT 3 outlet temperature: 36C

clock 1:

clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use

clock 2:

clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use

power-supply 1:

power-supply 1 fan-fail: OK

power-supply 1 power-output-fail: OK

module 1:

module 1 power-output-fail: OK

module 1 outlet temperature: 30C

module 1 device-2 temperature: 35C

RP 1 outlet temperature: 36C

RP 1 inlet temperature: 37C

EARL 1 outlet temperature: 29C

EARL 1 inlet temperature: 30C

module 3:

module 3 power-output-fail: OK

module 3 outlet temperature: 31C

module 3 inlet temperature: 27C

module 5:

module 5 power-output-fail: OK

module 5 outlet temperature: 42C

module 5 inlet temperature: 29C

EARL 5 outlet temperature: 40C

EARL 5 inlet temperature: 32C

module 6:

module 6 power-output-fail: OK

module 6 outlet temperature: 44C

module 6 inlet temperature: 36C

- show environment power (CatOS): Dieser Befehl enthält Details zum Systemstromzustand und zur verfügbaren Leistung.

Cat6kCatOS show environment power

PS1 Capacity: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

PS2 Capacity: none

PS Configuration : PS1 and PS2 in Redundant Configuration.

Total Power Available: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

Total Power Available for Line Card Usage: 1153.32 Watts (27.46 Amps @42V)

Total Power Drawn From the System: 377.58 Watts ( 8.99 Amps @42V)

Remaining Power in the System: 775.74 Watts (18.47 Amps @42V)

Default Inline Power allocation per port: 7.00 Watts (0.16 Amps @42V)

Slot power Requirement/Usage :

Slot Card Type           PowerRequested PowerAllocated CardStatus

Watts   A @42V Watts   A @42V

---- ------------------- ------- ------ ------- ------ ----------

1    WS-X6K-SUP1A-2GE    138.60   3.30  138.60   3.30  ok

2                          0.00   0.00  138.60   3.30  none

6    WS-X6348-RJ-45      100.38   2.39  100.38   2.39  OK

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Ausgabe des Befehls "Power" der Umgebung unter Verwendung einer Supervisor Engine 1 mit PFC und MSFC angezeigt.

- show power (Cisco IOS Software) - Dieser Befehl ähnelt dem Befehl show environment power in CatOS.

Redundanz ist deaktiviert:

Cat6kIOS#show power

system power redundancy mode = combined

system power total = 55.500A

system power used = 22.690A

system power available = 32.810A

FRU-type       #    current   admin state oper

power-supply   1    55.500A   on          on

module         1    4.300A    on          on

module         2    4.300A    on          on

module         3    5.500A    on          on

module         4    5.500A    on          on

module         5    3.090A    on          on

module         6    5.400A    off         off (admin request)

Redundanz ist aktiviert:

C6500-1> show power

system power redundancy mode = redundant

system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)

system power used =       674.52 Watts (16.06 Amps @ 42V)

system power available =  478.80 Watts (11.40 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS   Type               Watts   A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on

2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on

Die Redundanz ist aktiviert, aber eines der Netzteile funktioniert nicht:

C6500-2# show power

system power redundancy mode = redundant

system power redundancy operationally = non-redundant

system power total =     3795.12 Watts (90.36 Amps @ 42V)

system power used =      1786.68 Watts (42.54 Amps @ 42V)

system power available = 2008.44 Watts (47.82 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS   Type               Watts   A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1    WS-CAC-4000W-US    3795.12 90.36  OK     OK     on

2    WS-CAC-4000W-US    3795.12 90.36  -      -      off

Zugehörige Informationen

- Verfahren zum Entfernen und Austauschen von Komponenten

- Installations- und Konfigurationshinweis für Catalyst Multilayer Switch der Serien 6000 und 6500

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems