Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Empfehlung für Catalyst 1000/2960/3560/CDB- und 4500-Plattformen

Empfehlung für Catalyst 3650- und 3850-Plattformen

Empfehlung für Catalyst 6000-Plattformen

Engineering-Sonderversionen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt eine Liste stabiler Cisco IOS® Software für Catalyst Switches der Serien 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 und 6500/6800.

Hintergrundinformationen

Die Empfehlungen sind die aktuellsten vom Januar 2023.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht vollständig und sollen Ihnen als allgemeine Orientierungshilfe dienen, insbesondere bei Massenbereitstellungen oder Upgrades.

Software-Empfehlungen zu Catalyst Switches der Serie 9000 finden Sie auf dieser Seite.

Empfehlung für Catalyst 1000/2960/3560/CDB- und 4500-Plattformen

Produktfamilie

Produktdetails

Empfohlen

Cisco IOS-Version

Ende der Software

Wartung

Bestanden (J/N)

EOL-Link

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (alle Modelle)

15.2(7)E7

N

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E7

N [Okt. 23]

Hier klicken

Catalyst 2960XR

15.2(7)E7

N [Okt. 23]

Hier klicken

Catalyst 2960L

15.2(7)E7

Y

Hier klicken

Catalyst 2960 und höher

15.2(7)E7

Y

Hier klicken

Catalyst 2960C

15.2(7)E7

Y

Hier klicken

Catalyst 2960CX

15.2(7)E7

N

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX

15.2(7)E7

N

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E7

N

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E7

N

Catalyst 4500

(Modular)

Sup 8-E

3,11,7E

Y

Hier klicken

Sup 8L-E

3,11,7E

Y

Hier klicken

Sup 9-E

3,11,7E

Y

Hier klicken

Catalyst 4500-X

(Korrigiert)

Catalyst 4500-X

3,11,7E

Y

Hier klicken

* 15.2(7)/3.11 ist die aktuelle aktive Extended Maintenance-Version.

Empfehlung für Catalyst 3650- und 3850-Plattformen

Produktfamilie

Produktdetails

Empfohlen

Cisco IOS-XE-Version

Ende der Software

Wartung

Bestanden (J/N)

EOL-Link

Catalyst 3650

3650 (alle Modelle)

16.12.8

Y

Hier klicken

Catalyst 3850

3850-12X, 3850-24X, 3850-48X

16.12.8

N [Apr. 23]

Hier klicken

3850 (alle anderen Modelle)

16.12.8

Y

Hier klicken

Empfehlung für Catalyst 6000-Plattformen

Produktfamilie

Produktdetails

Empfohlen

Cisco IOS-Version

Ende der Software

Wartung

Bestanden (J/N)

EOL-Link

Catalyst 6500

Sup 2T

15,5(1)SY10

Y

Hier klicken

Catalyst 6800

C6840-X

15,5(1)SY10

Y

Hier klicken

C6880-X

15,5(1)SY10

Y

Hier klicken

Sup 6T

15,5(1)SY10

N [Apr. 23]

Hier klicken

*15.5(1)SY ist die aktuelle aktive Extended Maintenance-Version.

Engineering-Sonderversionen

In bestimmten Fällen werden kritische Fehler auf Engineering Special (ES)-Builds verfügbar gemacht. Diese Builds sind nicht auf CCO (cisco.com) verfügbar. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Umgebung haben, die nicht bereits in cisco.com behoben sind, wenden Sie sich an Cisco Customer Experience (CX), um die Möglichkeit eines Engineering Special (ES)-Codes zu prüfen. Engineering Special-Builds sollen für einen begrenzten Zeitraum bereitgestellt werden, und es wird empfohlen, zum nächsten Wartungsrebuild überzugehen, sobald dieser auf cisco.com verfügbar ist.  Engineering Special Builds werden von Cisco Customer Experience (CX) und der Geschäftseinheit (BU) vollständig unterstützt.