Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Matrix der Arbeitsspeicher-/Flash-Größe

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Matrix mit minimalem und maximalem Speicher, der auf den Catalyst Switch-Plattformen verfügbar ist. Nur Switches, die Variablenspeicheroptionen unterstützen, werden in diesem Dokument referenziert. Feste Speicherswitches werden nicht besprochen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Matrix der Arbeitsspeicher-/Flash-Größe

Diese Speichergeräte sind in der Matrix enthalten:

- DRAM/SDRAM - Speicher zum Ausführen der CatOS- oder IOS-Systemabbilder.

- NVRAM - Speicher zum Speichern der Startkonfigurationsdatei (nvram:).

- OnBoard Flash - Speicher zum Speichern von Systemabbildern zum Booten (Bootdisk: oder Bootflash: oder Flash:).

- Removable Flash - Speicher, der aus dem System entfernt werden kann, das normalerweise System-Images enthält (Steckplatz 0: oder disk0: oder disk1:).

Catalyst-Switch

DRAM

NVRAM

Integrierter Flash

Wechseldatenträger

Catalyst 8540

256 MB

512 KB

8/16 MB

16/20/28/48 MB

Catalyst 8510

64 MB

128 KB

8/16 MB

16/20 MB

Catalyst 6000/6500

Supervisor 1 1

64 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

Supervisor 1A 1

64/128 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

Supervisor 2 2

128/256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

Supervisor 2T

2 GB Standard, erweiterbar auf 4 GB

4 MB

1 GB Standard

Compact Flash Typ II bis 8 GB

Supervisor 2U 2

256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

Supervisor 720 4

512 MB Standard, erweiterbar auf 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash Typ II 64/128/256 MB, Hardware unterstützt 512 MB und 1 GB

Supervisor 720-3B 4

512 MB Standard, erweiterbar auf 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash Typ II 64/128/256 MB, Hardware unterstützt 512 MB und 1 GB

Supervisor 720-3BXL 4

1 GB Standard

2 MB

64 MB

Compact Flash Typ II 64/128/256 MB, Hardware unterstützt 512 MB und 1 GB

Supervisor 32

256 MB/512 MB, erweiterbar auf 1 GB

2 MB

256 MB

Compact Flash Typ II 64/128/256 MB, Hardware unterstützt 512 MB und 1 GB

Supervisor 32 PISA

512 MB/1 GB

2 MB

512 MB, erweiterbar auf 1 GB

Compact Flash Typ II 64/128/256/512 MB und 1 GB

MSFC1

64/128 MB

512 KB

16 MB

MSFC2

128/512 MB

512 KB

32 MB

MSFC2A

1 GB

256 MB

MSFC3

512/1 GB

2 MB

64 MB

Catalyst 5000/5500

Supervisor I

4/20 MB DRAM

128 KB

4/8 MB

Keine

Supervisor II

16/32 MB DRAM

256 KB

8/16 MB

Keine

Supervisor Engine G (WS-X5540)

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

Keine

Supervisor III

32/64 MB DRAM

512 KB

8 MB

8/16/20 MB

Supervisor IIIG (WS-X550)

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

Keine

Catalyst 4000/4500

Supervisor I

32/64 MB SDRAM

512 KB

12 MB

Keine

Supervisor II

64/128 MB SDRAM

512 KB/1 MB

12 MB

Keine

Supervisor II und 5

256 MB SDRAM

Nein. Verwendet Bootflash

32 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

256 MB SDRAM, erweiterbar auf 512 MB

Nein. Verwendet Bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor III

256 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor IV

512 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V

512 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V-10GE 5

512 MB SDRAM

Nein. Verwendet Bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 6-E 5

512 MB SDRAM, erweiterbar auf 1 GB

Nein. Verwendet Bootflash

128 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 7E/7LE

2 GB, erweiterbar auf 4 GB

1 GB

1 GB

2 GB SD-Karte (SD-X45-2GB-E)

Supervisor 8E

4 GB

2 GB

2 GB

2 GB SD-Karte (SD-X45-2GB-E)

1Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 - Der DRAM auf einem Supervisor 1 für den Catalyst 6500/6000 kann nicht aktualisiert werden. Der DRAM auf einem Supervisor 1A für den Catalyst 6500/6000 kann von 64 auf 128 MB aufgerüstet werden. Supervisor 1Wie nach Juni 2004 ausgeliefert, verfügen standardmäßig über 128 MB DRAM.

Für das Upgrade des DRAM auf einem Supervisor 1A mit einer MSFC1 (Teilenummer WS-X6K-SUP1A-MSFC) ist zuvor ein Upgrade auf eine MSFC2 erforderlich. Ein Upgrade-Kit mit MSFC2 (Teilenummer MEM-S1-128MB-UPG=) ist verfügbar. Informationen zur Installation eines DRAM-Upgrades finden Sie in der Catalyst Supervisor Engine 1A der Serie 6500.

2 Catalyst 6500/6000 Supervisor Engines 1 und 2: Flash Cards für die Catalyst 6500/6000 Supervisor Engines 1, 1A und 2 haben mindestens ROMMON, Softwareversion und andere Anforderungen. Informationen zur Installation von Flash-Karten der Catalyst 6000-Produktfamilie.

3Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2: Die Supervisor Engine-Modelle WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 und WS-X6K-S2U-MSFC2 unterstützen den Compact Flash von 64 MB.

4Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 - Nur die Supervisor Engine 720 verfügt über zwei austauschbare Flash-Kartensteckplätze. Der Steckplatz mit der Bezeichnung disk0: unterstützt nur eine Compact Flash Typ II-Karte. Der Steckplatz mit der Bezeichnung disk1: unterstützt entweder eine Compact Flash Typ II-Karte oder ein 1 GB MicroDrive. Sie können verschiedene Typen von Compact-Flash-Karten an diese Steckplätze anschließen. Sie können beispielsweise MEM-C6K-CPTFL128M auf disk0 anschließen: und MEM-C6K-CPTFL512M auf Festplatte1:.

5Catalyst 4500/4000 Supervisor Engines II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E: Diese Supervisoren verwenden Onboard-Flash, um Konfigurationsdateien zu speichern, und verwenden kein separates NVRAM-Gerät.

Zugehörige Informationen

- Catalyst Switch der Serie 6500 - Leitfaden zur Supervisor Engine

- Versionshinweise für die Catalyst 6000 Supervisor Engine 2 ROMMON-Software

- Tools und Ressourcen - Cisco Systems

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems