Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Versionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

MGX 8220 FRSM - New York

BPX 8600 - New York

MC 3810 - New York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

MGX 8220 FRSM - Jakarta

BPX 8600 - Jakarta

MC 3810 - Jakarta

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle anzeigen

Version

DSLP

verschleudern

dspdsx3lns

Desktops

dspimagrp

Dspimainfo

dspplp

dspcrepcent

Spimalnct

Dspimal

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Konfigurationsinformationen zum Verbinden von zwei BPX 8600-Switches mit Schmalband-Trunks. Jeder Switch der Serie BPX 8600 verfügt über einen MGX 8220 Edge Concentrator, der als Zuführungsfach angeschlossen ist. Die am Kundenstandort installierten Geräte (CPE) sind mit dem Einzugsschacht verbunden. Zwischen zwei MGX 8220 IMATM-8T3T1/B-Dienstmodulen wird eine vier T1 Inverse Multiplexing over ATM (IMA)-Trunk-Gruppe eingerichtet. Zwischen jedem BPX 8600 BXM-T3-Dienstmodul und dem entsprechenden MGX8220 IMATM-8T3T1/B wird ein T3-Trunk eingerichtet. Zwei Cisco Multichannel (MC) 3810-Router mit Frame-Relay-Schnittstellen sind mit jedem MGX 8220 Frame Relay Service Module (FRSM)-8T1 verbunden. Die IP-Verbindung zwischen zwei Cisco MC 3810-Routern wird durch eine NIW-Verbindung (Network Interworking) erreicht. Die MGX 8220 FRSM-8T1 Servicemodule ermöglichen die NIW-Konvertierung. Die Switches der Serie BPX 8600 stellen die Switching-Funktion für diese Verbindung bereit.

Hinweis: Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Konfiguration von Cisco Geräten. Sie ersetzt nicht das richtige Netzwerkdesign und die richtige Netzwerkplanung, die Sie mit Ihrem Cisco Vertriebstechniker, Systemtechniker oder Account Manager erreichen können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- BPX 8600-Switches

- MGX 8220 Edge-Konzentratoren

- MC 3810-Router

- MGX 8220 IMATM/B-Karten

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Versionen

Die in diesem Dokument verwendeten Versionen basieren auf allgemein verfügbaren Versionen und sind nicht als strenge Anforderungen gedacht. Lesen Sie die entsprechenden Versionshinweise, um zu überprüfen, ob die erforderlichen Schnittstellen und Konfigurationen auf jeder der Plattformen unterstützt werden.

- MC 3810

Software - Cisco IOS® Softwareversion 12.0(3) und 12.0(4)T

Hardware - Cisco MC 3810 mit T1 Multiflex Trunk (MFT)-Schnittstelle

- MGX 8220

Beide Cisco MGX 8220 Edge Concentrators verwenden dieselbe Firmware-Version und Hardwarekonfiguration von Cisco.

Firmware - Cisco Version 5.0.14 und die entsprechenden Versionen der Servicemodul-Hardware und -Firmware auf beiden MGX 822s.

Hardware - Ein Cisco IMATM-Servicemodul (Modell B) wird für IMA verwendet, das dem ATM Forum entspricht. Es werden vier T1-Trunks zwischen den beiden IMATM 8T3T1/B-Servicemodule auf jedem MGX 8220 Edge Concentrators verwendet. Die IMATM/B-Servicemodule verwenden RJ48-Anschlüsse für T1-Leitungen und einen Koaxialanschluss für die T3-Leitung. Der T3-Port an jedem IMATM 8T3T1/B-Servicemodul ist mit dem entsprechenden BXM-T3-Port an den BPX 8600-Switches verbunden. Das FRSM-8T1-Dienstmodul verwendet RJ48-Anschlüsse und stellt eine Verbindung zur entsprechenden MC 3810 MFT-Schnittstelle her.

- BPX 8600

Beide BPX 8600-Switches verwenden dieselbe Cisco Switch-Softwareversion.

Software - Cisco Switch Software Version 9.1.18 und die entsprechenden Versionen der Kartenhardware und Firmware, wie in den Versionshinweisen angegeben.

Hardware - Der BPX 8600-Switch ist mit einem Satz von BNI-T3-Karten (Broadband Network Interface) an das Gehäuse des MGX 8220-Einzugs angeschlossen. Der BXM-T3-Kartensatz ist mit dem MGX 8220 IMATM/B-Servicemodul verbunden. Das BXM-T3-Servicemodul verwendet SMB-Anschlüsse (Service Message Block). Das BNI-T3-Servicemodul verwendet Koaxialstecker.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

Hinweis: Führen Sie alle physischen Verbindungen durch, bevor Sie Konfigurationen erstellen.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

- MGX 8220 FRSM - New York

- BPX 8600 - New York

- MC 3810 - New York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

- MGX 8220 FRSM - Jakarta

- BPX 8600 - Jakarta

- MC 3810 - Jakarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

Fügen Sie die Zeilen der IMATM-8T3T1/B-Karte hinzu, die in die IMA-Gruppe (Inverse Multiplexing over ATM) aufgenommen werden sollen.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Aktivieren Sie alle Zeilen und löschen Sie die Alarme, bevor Sie Zeilen zur IMA-Gruppe hinzufügen. Es wird empfohlen, zusammenhängende Zeilen in einer IMA-Gruppe zu verwenden. Dies ist jedoch nicht erforderlich. Eine IMA-Gruppe kann aus den Zeilen 1, 3, 4 und 5 bestehen.

Hinweis: Das Line Framing und die Leitungscodierung für die T1-Module zwischen den beiden IMATM/B-Dienstmodulen müssen übereinstimmen.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Fügen Sie die IMA-Gruppe hinzu, und fügen Sie alle hinzugefügten Zeilen in die Gruppe ein.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

wobei:

1

IMA-Gruppennummer - Wertebereich von 1 bis 8

2

Port Type - 1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- Virtual Trunks UNI(STI in UNI)

1,2/3,4

Liste der Links: Liste der Links, die durch Punkte voneinander getrennt sind

1

minimale Anzahl von Links - minimale Anzahl von Links für die Gruppenerstellung;Wert liegt zwischen 1 und 8. Diese Nummer muss an jedem Ende der IMA-Gruppe gleich sein.

Fügen Sie mit dem Befehl adchrte eine Kanalroute für die IMA-Gruppe hinzu. Mit diesem Befehl wird eine VPI-Zuordnung (Virtual Path Identifier) im IMATM erstellt und festgelegt, welche Zellen an welche IMA-Gruppe weitergeleitet werden. Wenn eine IMA-Gruppe definiert ist und der VPI-Bereich, der von den angeschlossenen Geräten gesendet wird (hier ist der BPX 8600 nicht bekannt), geben Sie den gesamten VPI-Bereich an.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

wobei:

1

Bereichsnummer - Wertebereich von 1 bis 128

1

IMA-Trunk-Nummer - Wert zwischen 1 und 8

0

Min. VPI-Wert - 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Max. VPI-Wert - 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). In diesem Fall ist der Port-Typ NNI, also max. wird der Wert 4095 verwendet.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration für das Loadload-Scrambling am IMATM-8T3T1/B-Port an beiden Enden des IMA-Trunks identisch ist. Das Payload-Scrambling wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die ATM-Zell-Nutzlast nicht einem Zellenheader ähnelt. Sie ist nur lokal von Bedeutung. Insbesondere muss jede Seite einer ATM-Schnittstelle den gleichen Wert für das Scrambling der Nutzlast aufweisen, aber für alle ATM-Schnittstellen im Netzwerk ist nicht dieselbe Konfiguration erforderlich.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - New York

Überprüfen Sie die vorhandenen Posten.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Aktivieren Sie die Leitung, die mit dem Multichannel (MC) Router 3810 verbunden ist.

Hinweis: Das Line Framing und die Leitungscodierung für T1 zwischen dem Frame Relay Service Module (FRSM) und dem MC 3810 müssen übereinstimmen.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

wobei:

1

Port Number - Werte zwischen 1 und 192 werden für T1 und 1 bis 2481 akzeptiert.

1

Zeilennummer: Der Wertebereich liegt zwischen 1 und 8.

2

DS0-Geschwindigkeit: 1 für 56.000, 2 für 64.000

1

Anfangssteckplatz - Anfangszeit-Steckplatz in einer Basis

24

Anzahl der Steckplätze - Anzahl der DS0-Zeitsteckplätze, die zugewiesen sind an

1

Port Type - Werte 1-3, 1=Frame Relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Konfigurieren Sie den logischen Port so, dass die LMI-Signalisierung (Local Management Interface) verwendet wird. In diesem Beispiel wird StrataLMI verwendet, wenn asynchrone Updates aktiviert und erweiterte LMI deaktiviert sind.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

Port Number - Werte zwischen 1 und 192 werden für T1 und 1 bis 2481 akzeptiert.

S

LMI-Signalisierung— (N)one (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. Muss mit LMI auf MC3810 übereinstimmen.

2

asyn UPD/UFS - (UPD = Update-Status, UFS = Unsolicited Full Status) (n oder 1) = beide DIS, (y oder 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = beide en

n

Enhanced LMI -(N oder n) disable (Y oder y) enable

Anzeigen und Überprüfen der Konfiguration des logischen Ports

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Fügen Sie nun die Verbindung hinzu, und aktivieren Sie die Funktion "Network Internetworking".

Hinweis: Verbindungswerte werden nicht optimiert und nur zum Beispiel verwendet.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

wobei:

1

Kanalnummer - Wertebereich von 16 bis 1015

100

Portnummer - Werte zwischen 1 und 192 werden für T1 und 1-2481 akzeptiert.

1

DLCI-Nummer: Der Wert liegt zwischen 0 und 1023. Muss mit DLCI auf MC3810 übereinstimmen.

1536000

Committed Rate - 0-1536000 bps für T1; 0-2048000 Bit/s für E1

1

chan type - value 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - New York

Fügen Sie den MGX 8220 als Zuführungsfach mit dem Befehl addshelf zum BPX 8600-Switch hinzu. Bevor Sie das Gehäuse zum Switch hinzufügen, aktivieren Sie den T3-Trunk mit dem Befehl uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Überprüfen Sie den Trunk, und löschen Sie alle Alarme, bevor Sie den Befehl addshelf ausführen.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Aktivieren Sie jetzt den T3-Trunk auf dem BXM-T3 zum MGX 8220 IMATM/B mit dem Befehl uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

Die Standardübertragungsrate für einen T3-Trunk auf dem BPX-Switch beträgt 96.000 Zellen pro Sekunde (cps). Verringern Sie den Wert der Übertragungsrate für diesen Trunk, um den Wert mit dem Befehl cnftrk dem von vier T1s zuzuordnen. Der Wert wird vom Switch abgerundet.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Hinweis: Der Trunk mit der Nummer 1.4 ist in Alarm gesetzt, da die Remote-Seite des Trunks nicht aktiviert ist. Der Trunk wechselt von Alarm zu Clear Ok nur, wenn beide Seiten des Trunks aktiviert wurden.

MC 3810 - New York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

Die Konfiguration für das MGX 8220 IMATM/B Servicemodul ist identisch mit der MGX 8220 IMATM/B für New York. Wiederholen Sie die für diese Konfiguration aufgeführten Schritte, um IMATM/B zu konfigurieren.

MGX 8220 FRSM - Jakarta

Die Konfiguration für das FRSM-Dienstmodul MGX 8220 ist identisch mit dem FRSM MGX 8220 für New York. Wiederholen Sie die in dieser Konfiguration aufgeführten Schritte, um das FRSM zu konfigurieren.

BPX 8600 - Jakarta

Fügen Sie den MGX 8220 als Zuführungsfach zum BPX 8600-Switch hinzu. Aktivieren Sie den BXM-T3-Trunk, wie in diesem Dokument erwähnt, für das BPX 8600 in New York. Konfigurieren Sie außerdem die Übertragungsrate für einen BXM-T3-Trunk, um sie mit dem anderen Ende des Trunks abzustimmen.

Fügen Sie den Trunk zwischen den Knoten mit dem Befehl adtrk hinzu. Dieser Befehl wird an einem der Knoten ausgeführt, der den Trunk terminiert. Ein Trunk muss keine größeren Alarme enthalten, bevor Sie ihn hinzufügen können.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

Fügen Sie jetzt die Verbindung mit dem Befehl addcon zum BPX 8600-Switch hinzu.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Überprüfen der hinzugefügten Verbindung:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Jakarta

Die Konfiguration für das MC 3810 ist auch mit dem MC 3810 für New York identisch. Wiederholen Sie die für diese Konfiguration aufgeführten Schritte, um IMATM/B zu konfigurieren.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

Befehle anzeigen

Befehlsübersicht:

- Version

- DSLP

- verschleudern

- dspdsx3lns

- Desktops

- dspimagrp

- Dspimainfo

- dspplp

- Spimalnct

- Dspimal

Version

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

DSLP

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

verschleudern

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

Desktops

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

Dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspcrepcent

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

Spimalnct

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Dspimal

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Zugehörige Informationen

- AUSM-8T1/B-to-3620 IMA - Beispielkonfiguration

- Leitfaden zu neuen Namen und Farben für WAN-Switching-Produkte