Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

HP-UX Host-Befehle

MDS/IPS-8-Befehle

Fehlerbehebung

Fabric Manager und Geräte-Manager werden angezeigt.

Einführung

Cisco iSCSI-Treiber, die sich auf dem Server befinden, sind eine Schlüsselkomponente einer iSCSI-Lösung. Diese iSCSI-Treiber fangen SCSI-Befehle ab, kapseln sie in IP-Pakete und leiten sie an das Dokument Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2 oder Cisco MDS/IPS-8.This weiter. Es enthält Beispielkonfigurationen für den HP-UX iSCSI-Host für SN 5428.

Voraussetzungen

Anforderungen

Bevor Sie diese Konfiguration versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Installieren Sie den iSCSI-Treiber, der mit Ihrer HP-UX-Version kompatibel ist.Die aktuelle Version des Treibers finden Sie auf der Download-Seite des Cisco iSCSI-Treibers (nur registrierte Kunden) unter Cisco.com. Die Datei README.txt ist in der zip(tar)-Datei des Treibers enthalten. Die README enthält Informationen über die Lizenzvereinbarung, die Installation und Konfiguration von Treibern sowie einen technischen Überblick über die Treiberarchitektur.

- Die Betriebssystemanforderungen und Patch-Anforderungen werden im Abschnitt Systemanforderungen des Cisco iSCSI-Treibers für HP-UX-Versionshinweise beschrieben.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- HP-UX 9000/800 A500-Server mit zwei Prozessoren.

Hinweis: In dieser Übungseinheit gibt es keinen separaten Ethernet-Adapter für iSCSI, und der verwendete Adapter ist 100 MB. In jeder realistischen Umgebung haben Sie als iSCSI-Initiator einen oder mehrere separate Gigabit Ethernet (GE)-Adapter.

[/]#/opt/ignite/bin/print_manifest[...]

System Hardware

Model:              9000/800/A500-5X

Main Memory:        1024 MB

Processors:         2

OS mode:            64 bit

LAN hardware ID:    0x00306E1B6F51

Software ID:        586760518

Keyboard Language:  Not_Applicable

Storage devices                  HW Path      Interface

SEAGATE ST318404LC 17366 Mb      0/0/1/1.15.0 SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

SEAGATE ST318203LC 17366 Mb      0/0/2/1.15.0 SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

I/O Interfaces

Class          H/W Path       Driver         Description

lan            0/0/0/0        btlan3         HP PCI 10/100Base-TX Core

ext_bus        0/0/1/0        c720           SCSI C896 Ultra Wide LVD

ext_bus        0/0/1/1        c720           SCSI C896 Ultra Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/0        c720           SCSI C875 Fast Wide Single-Ended

ext_bus        0/0/2/1        c720           SCSI C875 Ultra Wide Single-Ended

tty            0/0/4/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

tty            0/0/5/0        asio0          PCI Serial (103c1048)

fc             0/2/0/0        td             HP Tachyon XL2 Fibre Channel Mass Storage Adapter

Installed Software

Your system was installed with HP-UX version B.11.00.

Your system has the following software products installed and

configured on the system disk drive(s).

Product          Revision          Description

A6795A           B.11.00.10        PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE           B.11.00           Patch Bundle

HPUXEng64RT      B.11.00.01        English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100          B.11.00.0203.5    Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag       B.11.00.20.09     HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

UXCoreMedia      B.11.00.02        HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic     B.11.00.02        HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100        B.11.00.47.08     General Release Patches, November 1999 (ACE)

[...]

- Der Cisco iSCSI-Treiber 3.3.3 für HP-UX wurde verwendet. Es wird empfohlen, dass Sie (mindestens) auch den neuesten Stable Address Resolution Protocol (ARPA) Transport Cumulative Patch von HP installieren. Als dieses Dokument geschrieben wurde, war dies PHNE_28538. Dieser Patch hat mehrere Abhängigkeiten, daher müssen Sie diese bei Bedarf installieren.Weitere Informationen zur Installation finden Sie auf der offiziellen HP Support-Site (nur registrierte Kunden) .

[/]# swlist

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

#

# Bundle(s):

#

A6795A                        B.11.00.10     PCI Tachyon TL/TS/XL2 Fibre Channel

BUNDLE                        B.11.00        Patch Bundle

HPUXEng64RT                   B.11.00.01     English HP-UX 64-bit Runtime Environment

HWE1100                       B.11.00.0203.5 Hardware Enablement Patches for HP-UX 11.00, March 2002

OnlineDiag                    B.11.00.20.09  HPUX 11.0 Support Tools Bundle, Mar 2002

QPK1100                       B.11.00.56.5   Quality Pack for HP-UX 11.00, March 2002

UXCoreMedia                   B.11.00.02     HP-UX Media Kit (Reference Only. See Description)

UnlimUserLic                  B.11.00.02     HP-UX Unlimited-User License

XSWGR1100                     B.11.00.47.08  General Release Patches, November 1999 (ACE)

#

# Product(s) not contained in a Bundle:

#

ISCSI                         3.3.3          ISCSI software

bison                         1.875          bison

flex                          2.5.4a         flex

gcc                           3.2.3          gcc

gettext                       0.11.5         gettext

less                          376            less

libiconv                      1.9            libiconv

make                          3.80           make

ncurses                       5.2            ncurses

termcap                       1.3.1          termcap

zsh                           4.0.7          zsh

[/]# swlist BUNDLE

# Initializing...

# Contacting target "ape"...

#

# Target:  ape:/

#

# BUNDLE                B.11.00        Patch Bundle

BUNDLE.PHCO_23651     1.0            fsck_vxfs(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28496     1.0            SCSI IO Subsystem Cumulative Patch

BUNDLE.PHKL_27980     1.0            VxFS 3.1 cumulative patch: CR_EIEM

BUNDLE.PHKL_22840     1.0            IDS/9000; syscalls related to file/socket

BUNDLE.PHCO_28505     1.0            user/group(add/mod/del)(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHKL_28150     1.0            LVM Cumulative Patch w/Performance Upgrades

BUNDLE.PHNE_28538     1.0            cumulative ARPA Transport patch

BUNDLE.PHNE_28143     1.0            LAN product cumulative patch

BUNDLE.PHNE_27902     1.0            Cumulative STREAMS Patch

BUNDLE.PHKL_29434     1.0            POSIX AIO;getdirentries;MVFS;rcp;mmap/IDS;

BUNDLE.PHKL_28766     1.0            Probe,IDDS,PM,VM,PA-8700,AIO,T600,FS,PDC,CLK

BUNDLE.PHKL_28004     1.0            Fibre Channel Mass Storage Driver Patch

BUNDLE.PHKL_27729     1.0            ioscan -u incorrect display (kernel patch).

BUNDLE.PHKL_24187     1.0            ioscan performance gain for SCSI Subsystem

BUNDLE.PHKL_24165     1.0            Kernel Patch For "ioscan -k" Performance

BUNDLE.PHKL_23409     1.0            NFS, Large Data Space, kernel memory leak

BUNDLE.PHKL_20016     1.0            2nd CPU not recognized in G70/H70/I70

BUNDLE.PHKL_18543     1.0            PM/VM/UFS/async/scsi/io/DMAPI/JFS/perf patch

BUNDLE.PHCO_27818     1.0            ioscan(1M) cumulative patch

BUNDLE.PHCO_27375     1.0            cumulative SAM/ObAM patch

- Cisco MDS 9216 mit Software-Version 1.2(1a)

vatican# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.2(1a)      1.0     20:01:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:10:00:0c:30:57:5e:c0

2    1.2(1a)      0.2     20:41:00:0c:30:57:5e:c0 to 20:48:00:0c:30:57:5e:c0

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-00 to 00-0b-be-f8-7f-04  JAB070804Q3

2    00-05-30-00-a8-56 to 00-05-30-00-a8-62  JAB070205AM

* this terminal session

vatican# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.8

loader:    version 1.1(2)

kickstart: version 1.2(1a)

system:    version 1.2(1a)

BIOS compile time:       08/07/03

kickstart image file is: bootflash:/k121a

kickstart compile time:  9/1/2003 17:00:00

system image file is:    bootflash:/s121a

system compile time:     9/1/2003 17:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

vatican uptime is 1 days 6 hours 17 minute(s) 25 second(s)

Last reset at 955065 usecs after Wed Sep 10 08:13:50 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Das in diesem Dokument verwendete Cisco MDS 9000 bezieht sich auf alle Fibre Channel (FC)-Switch-Produkte der MDS 9000-Familie (MDS 9506, MDS 9509, MDS 9216). Der Cisco Intrusion Prevention System (IPS)-Blade bezieht sich auf das IP Storage Services Module. Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Das Cisco Intrusion Prevention System (IPS)-Modul ermöglicht IP-Hosts den Zugriff auf Fibre Channel (FC)-Speichergeräte. Das IPS-Modul ist DS-X9308-SMIP. Es bietet transparentes SCSI-Routing. IP-Hosts, die das iSCSI-Protokoll verwenden, können transparent auf iSCSI-Ziele im FC-Netzwerk zugreifen Der IP-Host sendet in iSCSI Protocol Data Units (PDUs) eingekapselte SCSI-Befehle an einen MDS 9000 IPS-Port über eine TCP/IP-Verbindung. Auf dem IPS-Modul wird die Konnektivität in Form von GE-Schnittstellen bereitgestellt, die entsprechend konfiguriert sind. Mit dem IPS-Modul können Sie virtuelle iSCSI-Ziele erstellen und sie physischen FC-Zielen zuordnen, die im FC-SAN verfügbar sind. Die FC-Ziele werden IP-Hosts so präsentiert, als wären die physischen Ziele mit dem IP-Netzwerk verbunden.

Für jeden iSCSI-Host, der über das IPS-Modul Zugriff auf Speicher benötigt, muss ein kompatibler iSCSI-Treiber installiert sein. Mithilfe des iSCSI-Protokolls ermöglicht der iSCSI-Treiber einem iSCSI-Host die Übertragung von SCSI-Anfragen und -Antworten über ein IP-Netzwerk. Aus der Perspektive eines Host-Betriebssystems scheint der iSCSI-Treiber ein SCSI-Transporttreiber zu sein, ähnlich einem FC-Treiber für einen Peripheriekanal im Host. Aus Sicht des Speichergeräts erscheint jeder IP-Host als FC-Host. Das Routing von SCSI vom IP-Host zum FC-Speichergerät besteht aus den folgenden Hauptmaßnahmen:

- iSCSI-Anfragen und -Antworten werden über ein IP-Netzwerk zwischen Hosts und dem IPS-Modul übertragen.

- Weiterleiten von SCSI-Anfragen und -Antworten zwischen Hosts in einem IP-Netzwerk und dem FC-Speichergerät (Konvertierung von iSCSI in FCP und FCP in iSCSI). Dieses Routing wird vom IPS-Modul durchgeführt.

- Übertragung von FCP-Anfragen oder -Antworten zwischen dem IPS-Modul und FC-Speichergeräten

Das IPS-Modul importiert FC-Ziele nicht standardmäßig in iSCSI. Bevor das IPS-Modul iSCSI-Initiatoren FC-Ziele zur Verfügung stellt, muss entweder eine dynamische oder statische Zuordnung konfiguriert werden. Wenn beide konfiguriert sind, haben statisch zugeordnete FC-Ziele einen konfigurierten Namen. Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die statische Zuordnung. Bei dynamischer Zuordnung wird bei jeder Verbindung des iSCSI-Hosts mit dem IPS-Modul ein neuer FC N-Port erstellt, und die für diesen N-Port zugewiesenen nWWNs und pWWNs können unterschiedlich sein. Verwenden Sie die statische Zuordnungsmethode, wenn Sie bei jeder Verbindung mit dem IPS-Modul dieselben nWWNs und pWWNs für den iSCSI-Host erhalten müssen. Die statische Zuordnung kann auf dem IPS-Modul verwendet werden, um auf intelligente FC-Speicher-Arrays zuzugreifen, die Zugriffskontroll- und Logical Unit Numbers (LUN)-Zuordnung sowie Maskierungskonfigurationen auf Basis der pWWNs oder nWWNs des Initiators aufweisen.

Sie können den Zugriff auf jedes statisch zugeordnete iSCSI-Ziel steuern, indem Sie eine spezifische Liste von IPS-Ports erstellen, auf denen das Ziel angekündigt wird, und eine Liste von iSCSI-Initiatorknotennamen erstellen, die darauf zugreifen dürfen. FC Zoning-basierte Zugriffskontrolle und iSCSI-basierte Zugriffskontrolle sind die beiden Mechanismen, mit denen die Zugriffskontrolle für iSCSI bereitgestellt werden kann. Beide Methoden können gleichzeitig verwendet werden. In dieser Konfiguration ist das Standard-Zoning für ein bestimmtes VSAN zulässig. IPS-Module verwenden sowohl auf dem Namen des iSCSI-Knotens basierende als auch FC-Zoning-basierte Zugriffskontrolllisten, um die Zugriffskontrolle während der iSCSI-Erkennung und der Erstellung von iSCSI-Sitzungen durchzusetzen.

- iSCSI-Erkennung: Wenn ein iSCSI-Host eine iSCSI-Erkennungssitzung erstellt und alle iSCSI-Ziele abfragt, gibt das IPS-Modul nur die Liste der iSCSI-Ziele zurück, auf die dieser iSCSI-Host basierend auf den Zugriffskontrollrichtlinien zugreifen darf.

- iSCSI-Sitzungserstellung: Wenn ein IP-Host eine iSCSI-Sitzung initiiert, prüft das IPS-Modul, ob das angegebene iSCSI-Ziel (in der Sitzungsanfrage) ein statisches zugeordnete Ziel ist. Wenn true, überprüft das IPS-Modul, ob der iSCSI-Knotenname des IP-Hosts auf das Ziel zugreifen darf. Wenn der IP-Host keinen Zugriff hat, wird die Anmeldung abgelehnt.

Das IPS-Modul erstellt dann einen virtuellen FC-N-Port (der N-Port ist möglicherweise bereits vorhanden) für diesen IP-Host und führt eine FC-Namenserver-Abfrage für die FCID des FC-Ziel-pWWN durch, auf den der IP-Host zugreift. Er verwendet den pWWN des virtuellen N-Ports des IP-Hosts als Anforderer der Namenserver-Abfrage. Daher führt der Nameserver eine zonenerzwungene Abfrage für das pWWN aus und antwortet auf die Abfrage. Wenn die FCID vom Namenserver zurückgegeben wird, wird die iSCSI-Sitzung akzeptiert. Andernfalls wird die Anmeldeanforderung abgelehnt.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Konfiguration des MDS 9216- und Cisco iSCSI-Treibers für Linux.

Hinweis: Weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen finden Sie im Cisco MDS 9000 Family Command Reference und Cisco MDS 9000 Family Software Configuration Guide.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die folgenden Konfigurationen verwendet:

- AP (HP 9000/800 A500 HP-UX 11,00)

- Vatikan (MDS 9216)

AP (HP 9000/800 A500 HP-UX 11,00)

On the HP-UX host only the file /etc/iscsi.conf has to be modified:

[/]# cat /etc/iscsi.conf

# iSCSI configuration file - see iscsi.conf(4)

# DiscoveryAddress Settings

# -------------------------

# Add "DiscoveryAddress=xxx" entries for each iSCSI router instance.

# The driver attempts to discover iSCSI targets at that address

# and make as many targets as possible available for use.

# 'xxx' can be an IP address or a hostname.  A TCP port number can be

# specified by appending a colon and the port number to the address.

# All entries have to start in column one and must not contain any

# whitespace.

#

# Example:

#

# DiscoveryAddress=scsirouter1

DiscoveryAddress=10.48.69.242

!--- Configure the IP address of the GE interface that acceps iSCSI request from your host.

# The DiscoveryAddress Settings can take following entry.

#

# 1) Authentication Settings

# 2) ConnectionTimeout Settings

!--- Other required driver parameters could be changed in the iscsi.conf file.

......

[/]# cat /etc/iscsi.bindings

# iSCSI bindings, file format version 1.0.

# NOTE: this file is automatically maintained by the iSCSI daemon.

# You do not need to edit this file under most circumstances.

# If iSCSI targets in this file have been permanently deleted, you

# may wish to delete the bindings for the deleted targets.

#

# Format:

# bus   target  iSCSI

# id    id      TargetName

#

[...]

0       10      seagate

0       11      spa-vt

!--- The iSCSI driver discovery daemon process looks up each discovered !--- target in the /etc/iscsi.bindings file. If an entry exists in the file for the target, !--- the corresponding SCSI target ID is assigned to the target. If no entry !--- exists for the target, the smallest available SCSI target ID is assigned !--- and an entry is written to the /etc/iscsi.bindings file for this target.

!--- Note that the /etc/iscsi.bindings file permanently contains entries !--- for all iSCSI targets ever logged into from this host. If a target is !--- no longer available to a host, you can manually edit the file and remove !--- entries so that the obsolete target no longer consumes a SCSI target ID. !--- If you know the iSCSI target name of a target in advance, and you want !--- it to be assigned a particular SCSI target ID, you can add an entry !--- manually. You must stop the iSCSI driver before editing the !--- /etc/iscsi.bindings file. The maximum number of targets is 14.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi start to manually start the iSCSI driver.

!--- Enter [/]#/sbin/init.d/iscsi stop to manually stop the iSCSI driver.

Vatikan (Cisco MDS 9216)

!--- If you are starting from the factory default configuration, you !--- need to setup the IP address and mask of the management interface. !--- This would normally be done during the initial setup

.

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

!--- In this configuration example, all the iSCSI targets are in a single vsan

.

vsan database

vsan 1016

vsan 1016 interface fc1/3

vsan 1016 interface fc1/7

!--- These are the boot variables.

boot system bootflash:/s111a

boot kickstart bootflash:/k111a

# Simple IP configuration

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

!--- Declare that the iSCSI initiator with the IP address of the host.

# It belongs to the vsan of our choice

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.238

vsan 1016

!--- Define the first virtual target, it is a JBOD. Identify the target !--- by its pWWN, advertise it on a GE interface, and allow access to the initiator.

iscsi virtual-target name seagate

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- The second target is a Clariion disk array. Since the maximum LUN number that you !--- can have under HP-UX without additional software is 7, define a mapping from FC LUN numbers !--- to the iSCSI LUN numbers you are going to present to the host.

iscsi virtual-target name spa-vt

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0020 iscsi-lun 0003

pWWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b fc-lun 0021 iscsi-lun 0004

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.238 permit

!--- Permit access to the targets on the FC level. Create a simple zone configuration to do this. !--- Alternatively, you could have simply set the default zoning policy in vsan 1016 to permit.

zone name jbod vsan 1016

member pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zone name spa vsan 1016

member pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b

member symbolic-nodename 10.48.69.238

zoneset name iscsidoc vsan 1016

member jbod

member spa

zoneset  activate name iscsidoc vsan 1016

!--- Set the IP address and mask of the GE interface and enable it.

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.242 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

# Lastly we bring up the iSCSI interface up

interface iscsi2/1

no shutdown

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Bestätigung, dass Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert, und zur Fehlerbehebung, falls Sie Probleme bemerken.

Bestimmte show-Befehle werden vom Command Lookup Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

HP-UX Host-Befehle

- netstat-n oder lsof: Überprüft die TCP-Verbindungen.

- iscsi-ls: Zeigt die aktuell verfügbaren Geräte an.

- dmesg: Sammelt Diagnosemeldungen.

MDS/IPS-8-Befehle

- show zone - Zeigt Zoneninformationen an.

- show flogi database - Zeigt Informationen zum FLOGI-Server an.

- show fcns database: Zeigt Informationen zum Namenserver für ein bestimmtes VSAN an.

- show vsan mitgliedschaft - Zeigt Schnittstelleninformationen für verschiedene VSANs an.

- show iscsi - Zeigt verschiedene iSCSI-Informationen an.

- show ips - Zeigt verschiedene Informationen über IP-Services an.

- show scsi-target - Zeigt SCSI-Geräte für ein bestimmtes VSAN an (für die Zuordnung von FC-LUNs zu iSCSI-LUNs).

- show interface - Zeigt Informationen über verschiedene Schnittstellen an.

- show ip route - Zeigt Informationen zur IP-Route an.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Hier finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung, die für diese Konfiguration relevant sind:

- Displays von Avocent (HP 9000/800 A500 HP-UX 11,00)

- Displays vom Vatikan (MDS 9216)

- Fabric Manager und Geräte-Manager werden angezeigt.

AP (HP 9000/800 A500 HP-UX 11,00)

# /sbin/init.d/iscsi stop

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsid to terminate .....

Waiting for iscsi_[tr]x_threads to terminate .....

[/]# /sbin/init.d/iscsi start

Number of indices in scsi_isc table used by System: 5

Index used by iSCSI controller: 255

Number of free indices: 251

[/]# netstat -n | grep '10.48.69.242'

tcp        0      0  10.48.69.238.49501     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49500     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

tcp        0      0  10.48.69.238.49499     10.48.69.242.3260       ESTABLISHED

!--- If you have lsof, you can also try the following:

[/]# lsof -i @10.48.69.242

COMMAND  PID USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

iscsid  2836 root    1u  inet 0x41aa9268   0t1300  TCP ape.cisco.com:49499->10.48.69.242:3260 (ESTABLISHED)

!--- Note that ioscan does not report iSCSI devices. To see the list

!--- of available iSCSI devices from the host, issue the iscsi-ls command.

[/]# iscsi-ls -l

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     0        = DISK  c255t10d0  'SEAGATE  ST318203FC      0004'

BLOCKS : 35566479  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 17366.00MB

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

LUN     4        = DISK  c255t11d4  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 6291419  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 3071.00MB

LUN     3        = DISK  c255t11d3  'DGC      RAID 1          0632'

BLOCKS : 10485607  BLOCKSIZE : 512 CAPACITY : 5119.00MB

!--- To see detailed statistics for currently established iSCSI sessions, use this:

[/]# iscsi-ls -c

#############################################################

TARGET NAME      = seagate

TARGET ID        = 10

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49501 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

#############################################################

TARGET NAME      = spa-vt

TARGET ID        = 11

ADDRESS          = 10.48.69.242:3260,128

STATUS           = CONNECTED 10.48.69.238:49500 <-> 10.48.69.242:3260

9/19/2003 15:40:42

SESSION          = ISID 00023d000001 TSID 80

InitialR2T       = Yes

FirstBurstLength = 262144 Bytes

MaxBurstLength   = 16776192 Bytes

Header Digest    = 1

Data Digest      = 1

Login Timeout    = 15 Seconds

Auth Timeout     = 45 Seconds

Active Timeout   = 5 Seconds

Idle Timeout     = 60 Seconds

Ping Timeout     = 5 Seconds

!--- Here are some of the entries you can expect to find in the syslog:

[/]# dmesg

[...]

iSCSI: session 0x4179b000 target 11 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: session 0x41a64800 target 10 accepted the preferred value (None) DataDigest=CRC32C

iSCSI: Direct Access Device found at lun 3 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: Direct Access Device found at lun 0 on target 10

Vendor Id  : SEAGATE

Product Id : ST318203FC                 Product Rev: 0004

iSCSI: Direct Access Device found at lun 4 on target 11

Vendor Id  : DGC

Product Id : RAID 1                     Product Rev: 0632

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2,

senselen 18, sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718b00) to (host 255 target 11 lun 3),

TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x3

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718b00) itt 9 to (host 255 target 11 lun 3), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

iSCSI: iscsi_recv_cmd: session (0x4179b000) recv_cmd(sc) (0x41844800), Cmd 0x25, status 0x2, senselen 18,

sense key 06, ASC/ASCQ 29/00, task (0x40718c00) to (host 255 target 11 lun 4), TargetAlias spa-vt

Sense 70000600 0000000a 00000000 29000000 0000

READ_CAPACITY result = 0x2 Target = 0xb LUN = 0x4

iSCSI: iscsi_recv_cmd: task (0x40718c00) itt 11 to (host 255 target 11 lun 4), Cmd 0x25,

U(Overflow/Underflow) underflow, received 0(task->rxdata), residual 8, expected 8

Displays vom Vatikan (MDS 9216)

vatican# show zone status vsan 1016

VSAN: 1016 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:3 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: iscsidoc  Zonesets:1  Zones:3

Status: Activation completed at Wed Sep 17 13:03:56 2003

vatican# show zone active vsan 1016

zone name jbod vsan 1016

* fcid 0x7902e8 [pwwn 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spa vsan 1016

* fcid 0x790104 [pwwn 50:06:01:60:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

zone name spb vsan 1016

* fcid 0x790105 [pwwn 50:06:01:68:88:02:a8:2b]

* fcid 0x790100 [symbolic-nodename 10.48.69.238]

vatican# show flogi database vsan 1016

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      1016  0x7902e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

fc1/7      1016  0x790104  50:06:01:60:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

fc1/11     1016  0x790105  50:06:01:68:88:02:a8:2b  50:06:01:60:11:02:a8:2b

iscsi2/1   1016  0x790100  20:03:00:0c:30:57:5e:c2  20:02:00:0c:30:57:5e:c2

Total number of flogi = 4.

vatican# show fcns database vsan 1016

VSAN 1016:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x790100    N     20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x790104    N     50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x790105    N     50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)      scsi-fcp:target

0x7902e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 4

--- FCID 0X790100 is the virtual N port(HBA) for the iSCSI host.

vatican# show fcns database detail vsan 1016

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790100

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (Cisco)

node-wwn              :20:02:00:0c:30:57:5e:c2

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.238

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.238

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790104

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:60:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:07:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x790105

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:06:01:68:88:02:a8:2b (Clariion)

node-wwn              :50:06:01:60:11:02:a8:2b

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:0b:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:1016  FCID:0x7902e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:57:5e:c0

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 4

vatican# show iscsi initiator

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

vatican# show iscsi initiator configured

iSCSI Node name is 10.48.69.238

Member of vsans: 1016

vatican# show iscsi initiator detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 3

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: spa-vt

Statistics:

PDU: Command: 10, Response: 10

Bytes: TX: 416, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49500

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

Target: seagate

Statistics:

PDU: Command: 4, Response: 4

Bytes: TX: 304, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.242:3260, Remote 10.48.69.238:49501

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 62 ms, Variance: 2

Advertized window: Current: 256 KB, Maximum: 256 KB, Scale: 3

Peer receive window: Current: 576 KB, Maximum: 576 KB, Scale: 4

Congestion window: Current: 4 KB

vatican# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.238

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco.01.a06c4e2b8b247cadceb8af1a8474da1e

iSCSI alias name: ape

Node WWN is 20:02:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Member of vsans: 1016

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:57:5e:c2 (dynamic)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 1016, FCID 0x790100

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x790104 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 50:06:01:60:88:02:a8:2b, nWWN: 50:06:01:60:11:02:a8:2b

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: spa-vt

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1024 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 10

Target FCID: 0x7902e8 (S_ID of this session: 0x790100)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: seagate

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 4

vatican# show iscsi virtual-target configured

target: seagate

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

=== The "*" means you have both discovery and target session. If there

is no "*" in front of the pWWN, it means you only have discovery session.

Configured node

No. of LU mapping: 1

iSCSI LUN: 0000, FC LUN: 0000

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: spa-vt

* Port WWN 50:06:01:60:88:02:a8:2b

Secondary PWWN 50:06:01:68:88:02:a8:2b

Configured node

No. of LU mapping: 2

iSCSI LUN: 0003, FC LUN: 0020

iSCSI LUN: 0004, FC LUN: 0021

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 1

initiator 10.48.69.238/32 is permitted

all initiator permit is disabled

vatican# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

50932 packets input, 60370640 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes, 2476 fragments

output 115926 packets, 112863536 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        5     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        5     0202.3d30.45ce  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        3     0202.3d30.45d1  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.226        2     0060.08f6.bc1a  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.231        1     0002.b3c1.7dab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        0     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239       10     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.241        0     000b.cdaf.b4c3  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        4     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        7     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

vatican# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

261205 segments, 117757220 bytes

140632 data, 51907 ack only packets

2655 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 2639 window updates

63382 segments retransmitted, 90885612 bytes

63382 retransmitted while on ethernet send queue, 1 packets split

13327 delayed acks sent

TCP receive stats

249073 segments, 72669 data packets in sequence, 61525764 bytes in sequence

2335 predicted ack, 68605 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

4396 duplicate bytes, 205 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

0 out-of-order bytes, 2625 out-of-order packets

0 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

80504 acks, 117762158 ack bytes, 0 ack toomuch, 96274 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 7 non-4 byte aligned packets

54199 window updates, 0 window probe

6343 pcb hash miss, 709 no port, 6 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

0 attempts, 2718 accepts, 2718 established

2716 closed, 15 drops, 0 conn drops

3 drop in retransmit timeout, 10 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

37062 segments timed, 41787 rtt updated

817 retransmit timeout, 1 persist timeout

22654 keepalive timeout, 22643 keepalive probes

TCP SACK Stats

0 recovery episodes, 0 data packets, 0 data bytes

0 data packets retransmitted, 0 data bytes retransmitted

0 connections closed, 0 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

2720 entries, 2718 connections completed, 0 entries timed out

0 dropped due to overflow, 2 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 2 duplicate SYN, 183 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49499    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49500    ESTABLISH  0        0

10.48.69.242:3260     10.48.69.238:49501    ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

vatican# discover scsi-target local

discovery started

vatican# show scsi-target devices vsan 1016

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        PWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

1016    0x790104    50:06:01:60:88:02:a8:2b   DGC       RAID 0            0632

1016    0x7902e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

vatican# show scsi-target lun vsan 1016

- RAID from DGC (Rev 0632)

FCID is 0x790104 in VSAN 1016, PWWN is 50:06:01:60:88:02:a8:2b

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

da:05:b6:a9:b6:9d:7b:00

C:1 A:0 T:0 00:00:00:00

0x1    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

6a:66:0d:74:cb:33:88:6c

C:1 A:0 T:0 00:01:00:00

0x2    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ec:81:5b:a2:c4:43:0d:8a

C:1 A:0 T:0 00:02:00:00

0x3    2147      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

e0:47:b3:be:3b:00:e0:d5

C:1 A:0 T:0 00:03:00:00

0x4    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

00:51:5b:7f:3d:9a:7b:ce

C:1 A:0 T:0 00:04:00:00

0x5    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ab:b1:ae:80:59:c0:fc:f0

C:1 A:0 T:0 00:05:00:00

0x6    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ad:91:58:af:d2:fd:c7:47

C:1 A:0 T:0 00:06:00:00

0x7    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

b1:ef:e7:6c:44:5c:16:97

C:1 A:0 T:0 00:07:00:00

0x8    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

84:4f:09:60:30:1e:fc:50

C:1 A:0 T:0 00:08:00:00

0x9    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

aa:6d:e2:0e:ce:7a:cc:21

C:1 A:0 T:0 00:09:00:00

0xa    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

5b:66:67:89:6c:f2:d1:56

C:1 A:0 T:0 00:0a:00:00

0xb    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a9:32:bd:04:4a:bb:3d:9b

C:1 A:0 T:0 00:0b:00:00

0xc    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

cd:d9:96:f7:57:3f:07:0c

C:1 A:0 T:0 00:0c:00:00

0xd    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

0c:e5:ba:39:68:ca:d6:f0

C:1 A:0 T:0 00:0d:00:00

0xe    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

60:6e:ee:76:98:fc:ab:97

C:1 A:0 T:0 00:0e:00:00

0xf    1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

8b:58:80:7b:12:fb:6b:12

C:1 A:0 T:0 00:0f:00:00

0x10   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

a1:2f:6d:b0:c3:d6:c2:46

C:1 A:0 T:0 00:10:00:00

0x11   1074      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

2c:48:c4:74:25:4b:26:dd

C:1 A:0 T:0 00:11:00:00

0x20   5369      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

ba:18:6a:40:22:40:94:75

C:1 A:0 T:0 00:20:00:00

0x21   3221      Online  f60004202091     C:1 A:0 T:3 60:06:01:60:88:02:a8:2b

74:d2:42:9e:31:8d:ff:86

C:1 A:0 T:0 00:21:00:00

- ST318203FC from SEAGATE (Rev 0004)

FCID is 0x7902e8 in VSAN 1016, PWWN is 21:00:00:20:37:67:f7:a2

------------------------------------------------------------------------------

LUN    Capacity  Status  Serial Number    Device-Id

(MB)

------------------------------------------------------------------------------

0x0    18210     Online  LRE8091500007039 C:1 A:0 T:3 20:00:00:20:37:67:f7:a2

vatican# show interface iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:57:5e:c0

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 0, Number of TCP connection: 0

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is disabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 50920 packets, 60370032 bytes

Command 3659 pdus, Data-out 41069 pdus, 56533832 bytes fragments 2476

Output 115914 packets, 112862928 bytes

Response 3374 pdus (with sense 206), R2T 1897 pdus

Data-in 103999 pdus, 106404584 bytes

vatican# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.a85a

Internet address is 10.48.69.242/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 440 bits/sec, 55 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 80 bits/sec, 10 bytes/sec, 0 frames/sec

850346 packets input, 127958119 bytes

6488 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

289960 packets output, 201600774 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

vatican# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Default gateway is 10.48.69.129

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

Fabric Manager und Geräte-Manager werden angezeigt.

Dieser Abschnitt enthält Screenshots von MDS Fabric Manager 1.2(1a) und Device Manager 1.2(1a).

Topologiediagramm aus Fabric Manager

Der Gerätemanager

Wählen Sie FC- > LUNs im Geräte-Manager aus, um die pWWNs, LUN-IDs und die Kapazität Ihrer LUNs anzuzeigen.

Wählen Sie IP > -iSCSI im Geräte-Manager aus, um die iSCSI-Sitzungen anzuzeigen.