Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundtheorie

Konfigurieren

Konfigurieren des lokalen FC-Analyzers

Konfigurieren für Remote FC Analyzer

Konfigurieren des lokalen SPAN

Konfigurieren für Remote-SPAN

Hinweise für Port-Analyzer-Adaptergeräte

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Ähnlich wie bei der Debugging-Funktion der Cisco Router-Produktreihe verfügen die Cisco MDS Storage-Switches über einen Fibre Channel (FC)-Analyzer zum Untersuchen von Paketen. Der FC-Analyzer untersucht Pakete mit und von den Einheiten, die der Switch bereitstellt. Der FC-Analyzer kann Frames debuggen, die der Switch für den Empfang oder das Senden an ein Speichergerät verantwortlich ist. Frames zwischen Endstationen können vom FC-Analyzer nicht überprüft werden.

Zur Überprüfung des Sitzungsflusses sollte die SPAN-Funktion (Switched Port Analyzer) der MDS-Switches verwendet werden. Ähnlich wie die SPAN-Funktion auf einem Cisco Ethernet-Switch repliziert SPAN in der MDS-Produktreihe Daten auf SPAN-Zielports, sodass diese von einem Drittanbieter-Gerät erfasst werden können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco MDS 9216-Switch

- Cisco MDS 9509-Switch

- In beiden wird Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) 1.2.1a ausgeführt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundtheorie

Sie müssen wissen, wann Sie das FC-Analyzer-Tool verwenden und wann Sie die SPAN-Funktion verwenden sollen.

Der FC-Analyzer ist ein Tool, das Frames erfasst, die für den MDS-Supervisor bestimmt sind oder von ihm stammen. Dieses Tool erkennt Datenverkehr zwischen Knoten und Switch oder zwischen Switches.

Das SPAN ist eine Funktion, mit der Frames, die auf den Switch übertragen werden, zur Analyse an einen zweiten Port kopiert werden können. Bei dieser Methode ist Knoten-zu-Knoten-Datenverkehr sichtbar.

In diesem Diagramm finden Sie eine Abbildung:

Die grünen Pfeile zeigen Datenverkehr an, der mit dem FC-Analyzer-Tool verfolgt werden kann, während der rosa Pfeil Datenverkehr anzeigt, der mit der SPAN-Methode erfasst werden kann. Der Datenverkehr vom Host zum Speicher kann vom FC-Analyzer nicht beobachtet werden. Beim Ausführen des FC-Analyzers auf der linken Seite wird nur Datenverkehr vom Host zum Switch oder vom Switch auf der rechten Seite angezeigt.

SPAN kann verwendet werden, um den ein- (ein-) und ausgehenden (ausgehenden) Datenverkehr eines beliebigen Ports am Switch zu verfolgen. Das Remote-SPAN (RSPAN) kann, wie im vorherigen Diagramm gezeigt, zum Erfassen von Frames im und aus dem Host-Port am linken Switch verwendet werden, wobei der Analyzer an den rechten Switch angeschlossen ist.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Konfigurieren des lokalen FC-Analyzers

Hinweis: Ziel ist die Erfassung von FC-Frames, die vom 9612-Supervisor stammen oder für diesen bestimmt sind. Frames vom Host zu JBOD werden mit dem FC-Analysetool nicht erfasst.

FC-Analyzer lokal wird über die Kommandozeile (CLI) über Konsolenanbindung oder Telnet ausgeführt. Sie können eine kurze Anzeige ausführen, um nur einen kleinen Teil jedes Frames anzuzeigen, oder Sie können eine detaillierte Ablaufverfolgung ausführen, um den gesamten Frame anzuzeigen.

Die Ablaufverfolgung wird im Konfigurationsmodus gestartet, und sie wird beendet, wenn Sie Strg-C drücken. Standardmäßig werden nur 100 Frames erfasst. Um mehr als 100 Frames zu erfassen, fügen Sie dem Befehl, den Sie zum Starten der Ablaufverfolgung verwenden die Befehlsoption mit begrenztem Rahmen hinzu.

Sie können auch einen Anzeigefilter verwenden, um die Ausgabe der Ablaufverfolgung auf bestimmte Frames zu beschränken.

!--- VSAN 13 (0xd) is used here as example.

MDS9216# show fcdomain domain-list vsan 13

Number of domains: 2

Domain ID              WWN

---------    -----------------------

0x66(102)    20:0d:00:05:30:00:47:9f [Local] [Principal]

0x6b(107)    20:0d:00:05:30:00:51:1f

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

0x660201    N     10:00:00:05:30:00:47:9f (Cisco)         ipfc

0x6b0001    N     10:00:00:05:30:00:51:23 (Cisco)         ipfc

Total number of entries = 6

!--- Configure FC analyzer for brief output.

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000095     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

18.721559     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

18.721879     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.970287     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.970368     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

38.941558     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

38.941849     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

39.940546     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

39.940628     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

Im nächsten Beispiel verfügen Sie über dieselben Daten. Diesmal wird jedoch die kurze Option aus dem Befehl weggelassen, um eine detaillierte Ansicht der einzelnen Pakete bereitzustellen.

MDS9216(config)# fcanalyzer local display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

Frame 1 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310251000

Time delta from previous packet: 0.000000000 seconds

Time relative to first packet: 0.000000000 seconds

Frame Number: 1

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42678

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 102

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 107

Originating Port Idx: 0x01000b

Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310563000

Time delta from previous packet: 0.000312000 seconds

Time relative to first packet: 0.000312000 seconds

Frame Number: 2

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42679

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 241

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 1019832848

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0x1e66

Parameter: 0x00000001

Frame 3 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309559000

Time delta from previous packet: 0.998996000 seconds

Time relative to first packet: 0.999308000 seconds

Frame Number: 3

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42779

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 101

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4200187557

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 107

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 102

Originating Port Idx: 0x01011c

Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309646000

Time delta from previous packet: 0.000087000 seconds

Time relative to first packet: 0.999395000 seconds

Frame Number: 4

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42778

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0x1eb5

Parameter: 0x00000001

Auch hier wird die kurze Ablaufverfolgung angezeigt. Diesmal ist der PC an Port 1/16 jedoch nicht angeschlossen und wieder angeschlossen, um eine Anmeldung zu erzwingen. Es werden Frames zum und vom anderen FC-Switch sowie zum und vom angeschlossenen lokalen Knoten (PC) angezeigt.

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000310     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

0.999598     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.999684     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.990040     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.990295     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

20.990602     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

20.990682     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

26.028780     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

26.029087     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

26.029541     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

26.029596     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.151197     00.00.01 -> ff.ff.fe     FC ELS FLOGI

31.162809     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.162841     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.163139     66.01.01 -> ff.ff.fd     FC ELS SCR

31.163583     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163603     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163835     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.163965     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.163985     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.164186     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.164305     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

31.164479     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.164628     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

31.164670     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165030     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165050     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165125     ff.fc.6b -> ff.fc.66     dNS GE_ID

31.165193     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165419     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.165577     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     dNS ACC (GE_ID)

31.165781     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165804     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165943     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.166063     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.166870     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.166892     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167268     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.167529     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167549     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.168704     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.169272     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169294     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169568     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170453     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170473     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170756     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170975     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170994     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.171400     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PLOGI

31.171562     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171581     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171752     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PRLI

31.171812     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.171832     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.173863     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS LOGO

31.175020     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175047     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175182     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.175290     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175310     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175632     66.01.01 -> ff.ff.fa     FC ELS PLOGI

31.175753     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175777     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460020     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460050     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460207     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460246     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460340     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460362     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460492     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.460525     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.461839     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.461866     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.462046     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

32.462080     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

MDS9216(config)# ^C

MDS9216(config)# exit

Konfigurieren für Remote FC Analyzer

Hinweis: Ziel ist die Erfassung von FC-Frames, die vom 9612-Supervisor stammen oder für diesen bestimmt sind. Frames vom Host zu JBOD werden mit dem FC-Analysetool nicht erfasst.

FC-Analyzer-Remote wird auf einem PC ausgeführt, der Ethereal 0.9(9) oder höher und WinPcap verwendet. Die IP-Adresse des PCs wird in dem Befehl angegeben, der ausgegeben wird, um die FC-Analyzer-Ablaufverfolgung auf der MDS-CLI zu starten. Auf dem PC muss Ethereal auch über die Befehlszeile gestartet werden, und die IP-Adresse der MDS-Verwaltungsschnittstelle muss im Befehl angegeben werden.

1. Um die Ablaufverfolgung des MDS FC-Analyzers zu beenden, müssen Sie Strg-C aus der CLI drücken.

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer remote 64.102.58.114

MDS9216(config)# ^C

Geben Sie nicht die aktive Option für den vorherigen Befehl an, oder Sie müssen der Befehlszeile Ihres PCs zusätzliche Optionen hinzufügen, wenn Sie Ethereal starten. Das Hinzufügen des aktiven Schlüsselworts bedeutet in der Regel, dass Sie auch die TCP-Portnummer konfigurieren müssen. Es wird empfohlen, die Standardwerte zu verwenden.

2. Überprüfen Sie auf dem PC die IP-Adresse, und starten Sie das Ethereal-Remote-Erfassungsprogramm.

d:\> ipconfig

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter wireless:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

IP Address. . . . . . . . . . . . : 64.102.58.114

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128

Default Gateway . . . . . . . . . : 64.102.58.1

Ethernet adapter builtinE:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.219.141

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

Default Gateway . . . . . . . . . :

d:\> cd ethereal099

D:\Ethereal099> ethereal099 -i rpcap://172.18.172.56/eth2

3. Wählen Sie nach dem Start des Programms die Option Erfassen aus, und klicken Sie dann auf OK, um die Paketerfassung zu initiieren.

Die gesammelten FC-Pakete werden im Zusammenfassungsbildschirm als Andere angezeigt.

4. Klicken Sie auf Stopp, um die Paketerfassung zu beenden und den Bereich Ablaufverfolgungsansicht des Programms zu starten.

Sie können Filter verwenden, um die Anzeige auf einen bestimmten Datenstrom zu beschränken.

5. Wenn bei der Initiierung der Remote-Erfassung ein Problem auftritt, wird möglicherweise ein Fehlerbildschirm angezeigt, der dem im nächsten Bild ähnelt. Der FC-Analyzer ist auf dem MDS nicht aktiv, oder das aktive Schlüsselwort wurde ohne einen angegebenen Port verwendet.

Konfigurieren des lokalen SPAN

Hinweis: Ziel ist es, mit dem FC-Analyzer auf Port 1/15 FC-Frames vom und zum Host auf Port 1/16 des 9216 zu sammeln.

Ein FC-Analyzer für Port 1/15 zeigt geordnete Sätze, jedoch nicht die geordneten Sätze, die für die Verbindung auftreten, die mit SPAN verbunden ist. Beim FC-Analyzer-Gerät kann es sich um einen Port Analyzer Adapter (PAA) und einen PC handeln, auf dem Ethereal ausgeführt wird, ähnlich wie bei einem Finisar-Gerät.

MDS 9216-Konfiguration

MDS9216# show run

vsan 13

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

interface fc1/15

switchport mode SD

switchport speed 2000

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc1/15

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

MDS 9216-Displays

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 73704 bits/sec, 9213 bytes/sec, 13 frames/sec

5 minutes output rate 2275584 bits/sec, 284448 bytes/sec, 430 frames/sec

2839098 frames input, 1883173240 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

3049460 frames output, 2038253240 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 771568 bits/sec, 96446 bytes/sec, 171 frames/sec

5 minutes output rate 1503144 bits/sec, 187893 bytes/sec, 258 frames/sec

1238843 frames input, 691853044 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1864744 frames output, 1357707740 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 49 loop inits

10 output OLS, 0 LRR, 10 NOS, 14 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1647552 bits/sec, 205944 bytes/sec, 283 frames/sec

5 minutes output rate 845624 bits/sec, 105703 bytes/sec, 188 frames/sec

1867680 frames input, 1361393600 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1241179 frames output, 694505284 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

Total number of entries = 4

MDS9216# show span session brief

--------------------------------------------------------

Session  Admin          Oper           Destination

State          State          Interface

--------------------------------------------------------

1        no suspend     active         fc1/15

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc1/15

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show span internal info session 1

====================================

Admin Configuration for session [1]

====================================

Name:

Destination port: [100e000] [fc1/15] Flags [1]

State: [0] not suspended

Session Flags: [0] <>

Session Filter rx:  none

Session Filter tx:  none

Source interface - rx: fc1/16

Source interface - tx: fc1/16

Source vsan (rx):  none

Session [1] is UNLOCKED txn[0] cfg[0] rid[80000000]

====================================

Runtime Data for session [1]

====================================

Status <active: 0 inactive 1> : [0] active

State reason:[0] Flags [6]rx_span_bit [0] tx_span_bit[1] ( 4s invalid)

oper configured PHYSICAL ports

fc1/16

PHYSICAL ports undergoing configuration

none

PHYSICAL ports in error state

none

PHYSICAL ports (incl. dest) link status

fc1/15, fc1/16

Konfigurieren für Remote-SPAN

Hinweis: Ziel ist es, FC-Frames mit dem FC-Analyzer, der an den 9509 angeschlossen ist, vom und zum Host auf dem 9216 zu sammeln. Die ST-Schnittstelle muss über einen Gigabit Interface Converter (GBIC) verfügen, und die Geschwindigkeit muss mit dem Span Destination (SD)-Port des 9509 übereinstimmen.

Bevor Sie versuchen, RSPAN zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass diese Punkte behandelt werden:

- Auf allen Switches muss der MDS-Code 1.2 oder höher ausgeführt werden.

- Am Span Terminal (ST)-Port darf kein Kabel an das SFP (Small Form Factor Pluggable) angeschlossen werden.

- Stellen Sie sicher, dass der FC-Tunnel aktiviert ist, bevor Sie mit dem Sammeln von Frames beginnen.

- FC-Analyzer kann ein PAA und ein PC sein, auf dem Ethereal ausgeführt wird, ähnlich wie ein Finisar-Gerät.

Wenn Zwischenschalter zwischen der SPAN-Quelle und dem SPAN-Ziel-Switch vorhanden sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie eine aktive VSAN-Schnittstelle im gleichen Subnetz wie die Tunnelquelle und das Tunnelziel.

2. Aktivieren Sie IP-Routing.

3. Aktivieren Sie FC-Tunneling.

4. SAN-OS 1.2 oder höher verwenden

MDS 9216-Konfiguration

MDS9216# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

system:    version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

kickstart compile time:  6/29/2003 0:00:00

system image file is:    bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

system compile time:     6/29/2003 0:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 503808 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

MDS9216 uptime is 0 days 21 hours 28 minute(s) 20 second(s)

Last reset at 50030 usecs after Thu Jul  3 13:09:31 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.2(0.45c)

MDS9216# show run

Building Configuration ...

interface fc-tunnel 13

destination 10.0.0.2

source 10.0.0.1

no shutdown

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

fc-tunnel enable

ip routing

zone default-zone permit vsan 13

interface fc1/12

no shutdown

interface fc1/15

switchport mode ST

switchport speed 1000

rspan-tunnel interface fc-tunnel 13

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface fc2/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc-tunnel 13

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

!--- Output suppressed.

MDS 9216-Displays

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1480080 bits/sec, 185010 bytes/sec, 331 frames/sec

5 minutes output rate 2907712 bits/sec, 363464 bytes/sec, 498 frames/sec

574444 frames input, 320246452 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

865170 frames output, 629303788 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 10 loop inits

5 output OLS, 0 LRR, 5 NOS, 9 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 2905056 bits/sec, 363132 bytes/sec, 498 frames/sec

5 minutes output rate 1480184 bits/sec, 185023 bytes/sec, 330 frames/sec

867932 frames input, 632889576 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

576681 frames output, 322771132 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is ST

Port mode is ST

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Rspan tunnel is fc-tunnel 13

Beacon is turned off

5 minutes input rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 827 frames/sec

5 minutes output rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 820 frames/sec

1431232 frames input, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1406853 frames output, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/12

fc1/12 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Peer port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 12

Receive B2B Credit is 255

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1-5,13,20,777)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (2-5,20,777)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 384 bits/sec, 48 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4458296 bits/sec, 557287 bytes/sec, 827 frames/sec

19865 frames input, 2220112 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1468709 frames output, 971064244 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 2 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

2 output OLS, 2 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc-tunnel 13

fc-tunnel 13 is up

Dest   IP Addr: 10.0.0.2   Tunnel ID: 13

Source IP Addr: 10.0.0.1   LSP ID: 1

Explicit Path Name:

Outgoing interface: fc1/12

Outgoing Label(s) to Insert: 10005:0:1:ff'h

Record Routes:

10.0.0.2

MDS9216# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:47:9f, FCID is 0x660201

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

2207 packets input, 170332 bytes, 0 errors, 0 multicast

14952 packets output, 2225444 bytes, 0 errors, 0 dropped

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc-tunnel 13

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

MDS9216# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.1/255.255.255.0  [2]

vsan 2: 15.0.0.4/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

10.0.0.2 {vsan (13), 0x6b0001/8}: [4] fc1/12

layer 2 interfaces:

fc1/12: Trunking, Up

MDS 9509-Konfiguration

RTP-9509-1# show run

Building Configuration ...

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

fc-tunnel enable

fc-tunnel tunnel-id-map 13 interface fc2/6

ip routing

switchname RTP-9509-1

interface fc2/6

switchport mode SD

switchport speed 1000

no shutdown

interface fc2/29

switchport mode E

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.57 255.255.255.0

MDS 9509-Displays

RTP-9509-1# show interface fc 2/29

fc2/29 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Peer port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is E, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 501

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 255

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,13,86,100,501)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (86,100,501)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 4497752 bits/sec, 562219 bytes/sec, 835 frames/sec

5 minutes output rate 344 bits/sec, 43 bytes/sec, 0 frames/sec

1934604 frames input, 1285716656 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

16903 frames output, 932076 bytes

0 discards, 0 errors

1 input OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

3 output OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc 2/6

fc2/6 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:46:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4421448 bits/sec, 552681 bytes/sec, 835 frames/sec

0 frames input, 0 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1912319 frames output, 1263982444 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc-tunnel 13

^

% invalid interface range detected at '^' marker.

!--- This is because the tunnel is not defined on the 9509.

RTP-9509-1# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:51:23, FCID is 0x6b0001

Internet address is 10.0.0.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

15071 packets input, 2243728 bytes, 0 errors, 1 multicast

2342 packets output, 185864 bytes, 0 errors, 0 dropped

RTP-9509-1# show fc-tunnel tunnel-id-map

tunnel id  egress interface

13             fc2/6

14

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.2/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

layer 2 interfaces:

fc2/6: Non-Trunking, Up

Hinweise für Port-Analyzer-Adaptergeräte

Der Ethernet-Port ist Kupferkabel und erkennt automatisch Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s oder 100 Mbit/s. Ethereal 0.9(9) oder höher und WinPcap muss auf dem PC installiert werden.

Der FC-Port benötigt ein SFP- und ein LC-zu-LC-Kabel, um an den MDS angeschlossen zu werden.

Dies sind Switch-Einstellungen auf dem PAA:

- Die Switch-Positionen sind von links nach rechts mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert.

- In der nächsten Liste zeigt eine 1 an, dass der Dip-Switch EIN oder UP ist. Eine 0 zeigt an, dass der Dip-Schalter ausgefallen oder AUS ist.

0001 1G  NTM

1001 1G  ETM

0101 1G  STM

0011 1G  DTM

0000 2G  NTM

1000 2G  ETM

0100 2G  STM

0010 2G  DTM

1111 1G  MNM

!--- Used for diagnostics only.

- Switch 4 bestimmt die Geschwindigkeit (ein = 1G, aus = 2G). Die Switches 1, 2 und 3 bestimmen den Truncate-Modus. Alle Änderungen erfordern ein Ein- und Ausschalten.

Dies sind die Modi:

- No Truncate Mode (NTM) - FC-Frames werden ohne Änderungen übergeben.

- Ethernet Truncate Mode (ETM) - Reduziert die Payload-Größe von 528 Zeilen auf 368 Zeilen, um den FC-Frame auf maximal 1.496 Byte abzukürzen.

- Shallow Truncate Mode (STM) - Reduziert die Nutzlastgröße von 528 Zeilen auf 58 Zeilen, um den FC-Frame auf maximal 256 Byte zu kürzen.

- Deep Truncate Mode (DTM) - Verringert die Nutzlastgröße von 528 Zeilen auf 10 Zeilen, um den FC-Frame auf maximal 64 Byte zu kürzen.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Hardwareunterstützung für MDS 9000 Multilayer Switches

- Support für Storage Networking-Produkte

- Technischer Support - Cisco Systems