CBW141ACM CBW142ACM und CBW143ACM

Ziel

In diesem Artikel möchten wir Sie mit dem Cisco Business Wireless (CBW) 141ACM Mesh Extender vertraut machen. CBW-Mesh-Extender werden mit einem primären Access Point (AP) in einem CBW-Mesh-Netzwerk verwendet. Wenn Sie mit den verwendeten Begriffen nicht vertraut sind, lesen Sie Cisco Business: Glossar neuer Begriffe.

Weitere Informationen zu den Grundlagen von CBW Mesh Networking finden Sie unter:

- Cisco Business: Willkommen bei Wireless Mesh Networking

Unterstützte Geräte | Softwareversion

- 141ACM (Datenblatt) | 10.0.1.0 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Einleitung

Die neuesten CBW APs basieren auf 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2) mit internen Antennen. Sie unterstützen den neuesten 802.11ac Wave 2-Standard für höhere Leistung, besseren Zugriff und Netzwerke mit höherer Dichte.

Ein CBW-Mesh-Netzwerk muss einen funktionierenden primären CBW-Zugangspunkt (140AC, 145AC oder 240AC) und mindestens einen CBW-Mesh-Extender enthalten. Dieser Artikel bezieht sich speziell auf den 141ACM-Mesh-Extender, der in einem Mesh-Netzwerk verwendet wird.

Weitere Mesh-Extender sind für ein CBW-Netzwerk verfügbar, z. B. 142ACM und 143ACM (Link-Artikel). Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über die Mesh-Extender 142ACM und 143ACM zu erfahren. Sie können eine beliebige Kombination von CBW Access Points verwenden, solange ein primärer Access Point konfiguriert und funktionsfähig ist.

Voraussetzungen vor dem Hinzufügen eines Mesh Extender

- Eine aktive Internetverbindung

- Die Cisco Business App, ein QR-Code-Reader oder der Zugriff auf https://ciscobusiness.cisco

- Ein Router (der als DHCP-Server fungiert)

- Ein CBW Primary Access Point (140AC/145AC/240AC) mit aktiviertem Mesh

Allgemeine Details zum Mesh Extender für CBW

Diese Spezifikationen gelten für alle CBW-Mesh-Extender:

Multiuser (MU) Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) - Ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung an mehrere 802.11ac Wave 2-fähige Clients, um das Client-Erlebnis zu verbessern.

Netzwerkverwaltung - Sie können das Netzwerk über eine mobile Anwendung oder einen Standard-Webbrowser konfigurieren und verwalten.

Authentifizierung und Sicherheit - Wi-Fi Protected Access 2 und 3 (WPA2), 802.1X, RADIUS Authentication, Authorization, Accounting (AAA), 802.11r und 802.11i

Maximale Anzahl verbundener Wireless-Clients - 200 pro Wi-Fi-Funkmodul, d. h. insgesamt 400 Clients pro Access Point

802.11ac - 2x2 MU-MIMO mit zwei Signalströmen, bis zu 867 Mbit/s, 20-, 40- und 80-MHz-Kanälen und Dynamic Frequency Selection

Unterstützte Datenraten

- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s

- 802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 und 4 Mbit/s

- 802.11n-Datenraten bei 2,4 GHz: 6,5 bis 144 Mbit/s (MCS0-MCS15)

- Datenraten von 802.11ac bei 5 GHz: 6,5 bis 867 Mbit/s (MCS0-MCS9)

Verfügbare Einstellungen für Übertragungsleistung

- 2,4 GHz, bis zu 20 dBm

- 5 GHz bis zu 20 dBm

Integrierte Antennen

- 2,4 GHz, Gewinn 2 dBi

- 5 GHz, Gewinn 3 dBi

Anzeigen - Status-LED zeigt Startladestatus, Zuordnungsstatus, Betriebsstatus, Startladewarnungen und Startladefehler an

Umgebungsbedingungen

- Betrieb

Spitzentemperatur: 0 bis 50 °C

UNGESTÜCHTIGKEIT: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Maximale Höhe: 3.000 m bei 40 °C

- Lagerung (Lagerung und Transport)

Spitzentemperatur: -30 bis 70 °C (-22 bis 158 °F)

UNGESTÜCHTIGKEIT: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Maximale Höhe: 4.500 m bei 25 °C

System

- 512 MB DRAM, 128 MB Flash

- Quadcore-Prozessor mit 710 MHz

Umgebungsbedingungen - Wenn Sie die bestmögliche Funkabdeckung für Ihren Access Point sicherstellen möchten, positionieren Sie den Access Point in einem Bereich, der so nahe wie möglich an den Wireless-Clients ist und dies praktisch möglich ist.

Die Bereiche, die vermieden werden müssen oder Orte, die zu einer Verringerung der Reichweite oder Leistung führen können, sind wie folgt:

- Im Untergeschoss eines mehrstöckigen Heims oder Büros. Die Signale müssen viele Wände durchdringen.

- Nahezu große Hindernisse, die die Funksignale blockieren können. Vermeiden Sie Bereiche wie Metallschränke oder Kühlschränke.

- Auf dem Boden unter einem Metallschreibtisch oder anderen dichten oder leitfähigen Objekten.

Was steckt im 141ACM-Paket?

- Cisco Business 141AC Mesh Extender

- Netzteil

- Netzkabel

- Schnellstartanleitung

- Kontaktliste des technischen Supports

- Zeigerkarte China RoHS

- Einhaltungsinformationen (nur für EU-SKU)

Produktmerkmale

1. Status-LED

2. 48 V Gleichstrom-Port

3. Ein-/Aus-Taste drücken

4. PSE-LAN1-Port

5. LAN2/LAN3/LAN4-Ports

6. USB-Port (für zukünftige Verwendung)

7. Modus-Taste

8. QR-Code

9. Kensington-Buchse (seitlich)

Einzigartige Funktionen des 141ACM

Der 141ACM-Mesh-Extender kann auf einer beliebigen flachen Oberfläche, z. B. einem Schreibtisch, sowie mit einem Kabel zum Anschließen des Extenders an eine Steckdose angebracht werden. Sie wird nicht mit Montageklammern geliefert.

Dieser Mesh-Extender ist mit vier lokalen Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Verbindungen.

Einer der vier Ports des 141ACM bietet Power over Ethernet (PoE) und kann einige Cisco MPP-Telefone mit Strom versorgen. Dies ist der einzige Mesh-Extender, der einen PoE-Port umfasst.

Schlussfolgerung

Sie haben nun ein besseres Verständnis der Spezifikationen für den 141ACM Mesh Extender. Sie möchten mehr erfahren? Lesen Sie die folgenden Artikel:

Einführung in Mesh             Häufig gestellte Fragen             Cisco Business Wireless Model Decoder             Tipps zum Neustart             Auf Werkseinstellungen zurücksetzen             Tag Null: Konfiguration über App/Web             Mobile App und Web-Benutzeroberfläche             Best Practices für ein Cisco Wireless Mesh-Netzwerk              Listen zulassen              Software aktualisieren             Machen Sie sich mit der CBW-App vertraut             Fehlerbehebung             Zeiteinstellungen             Fehlerbehebung: rote LED             Bridge-Gruppen-Namen