Ziel

Die Teilnehmerinformationen werden verwendet, um zu ermitteln, wer die Benutzer an beiden Enden der Leitung sind. Durch die Verwendung dieser Funktion wird die Kommunikation zwischen den beiden Benutzern einfacher. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Teilnehmerinformationen für den analogen Telefonadapter der Serie SPA100 konfigurieren.

Anwendbare Geräte

SPA112

SPA122

Softwareversion

· 1.3.2 (2014)

Einstellungen für Teilnehmerinformationen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Telefonadapter an, und wählen Sie Voice > Line1 oder Line2 aus. Die Seite Leitung 1 wird geöffnet:

Hinweis: Die Konfiguration der Teilnehmerinformationen auf Leitung 1 gilt für Leitung 2.

Schritt 2: Geben Sie im Feld Anzeigename den Namen der Anrufer-ID ein.

Schritt 3: Geben Sie die Benutzer-ID im Feld Benutzer-ID ein.

Schritt 4: Geben Sie das Kennwort im Feld Kennwort ein.

Schritt 5: (Optional) Wählen Sie Yes (Ja) in der Dropdown-Liste Use Auth ID (Auth-ID verwenden) aus, um die Authentifizierungs-ID und das Kennwort für die SIP-Authentifizierung einzugeben. Andernfalls wählen Sie Nein, um die Benutzer-ID und das Kennwort zu verwenden.

Hinweis: Wenn Sie Nein wählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Schritt 6: Geben Sie die Authentifizierungs-ID für die SIP-Authentifizierung im Feld Auth ID (Auth-ID) ein.

Schritt 7: Geben Sie eine gültige Skype-Online-Nummer in das Feld Resident Online Number ein, damit Anrufe an die Skype-Nummer Ihr Telefon klingeln.

Schritt 8: Klicken Sie auf Senden, wenn die erforderlichen empfohlenen Einstellungen vorgenommen wurden, oder klicken Sie auf Aktualisieren, um die neuen erforderlichen Informationen anzuzeigen.