Ziel

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Internetstandardprotokoll zur Verwaltung von Geräten in IP-Netzwerken. Die SNMP-Meldungen werden verwendet, um Informationen über verwaltete Objekte zu überprüfen und weiterzugeben. SNMP verwendet Management Information Bases (MIBs), um verfügbare Objekte in einem hierarchischen oder strukturierten Namespace zu speichern, der Objektkennungen (OIDs) enthält. Eine OID identifiziert die Informationen in der MIB-Hierarchie, die über SNMP gelesen oder festgelegt werden können.

SNMP-Ansichten sind eine Teilmenge von MIB-Objekten, die einer SNMP-Zugriffsgruppe zugewiesen werden können, um Schreib-, Lese- und Benachrichtigungsrechte von SNMP-Benutzern für MIB-Objektinformationen zu steuern. Eine Ansicht ist ein benutzerdefiniertes Label für eine Auflistung von MIB-Substrukturen. Jede Unterbaum-ID wird durch die OID der Root der relevanten Unterbäume definiert. Es können entweder bekannte Namen verwendet werden, um den Root des gewünschten Subtree anzugeben, oder es kann eine OID eingegeben werden.

Dieser Artikel enthält eine Liste der Modellobjekt-IDs aller Cisco Small Business Switches.

Unterstützte Geräte

- Sx200-Serie

- Sx220-Serie

- Sx250-Serie

- Sx300-Serie

- Sx350-Serie

- SG350X-Serie

- Sx500-Serie

- Sx550X-Serie

Software-Version

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05 — Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Cisco Small Business Switches - Modell-OIDs

Nachfolgend sind die OIDs für die Cisco Small Business Switches aufgeführt.

- Sx200-Serie

- Sx220-Serie

- Sx250-Serie

- Sx300-Serie

- Sx350-Serie

- SG350X-Serie

- Sx500-Serie

- Sx550X-Serie

Anmerkung: Die privaten Objekt-IDs werden platziert unter: enterprise(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1).switch001(101).

Switches der Serie Sx200

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SG200-18

16 GE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.88.18.1

SG200-26

24 GE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

24 GE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.88.26.2

SG200-50

48 GE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

48 GE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.88.50.2

SF 200-24

24 FE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.87.24.1

SF 200-24P

24 FE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.87.24.2

SF 200-48

48 FE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.87.48.1

SF 200-48P

FE1-FE48, GE1-GE4. 48 FE-Ports + 2 GE-Combo-Ports für spezielle Zwecke

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

Gigabit PoE Smart Switch mit 10 Ports

9.6.1.88.10.3

SF 200-24FP

Smart Switch mit 24 10/100-PoE-Ports

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

Gigabit PoE Smart Switch mit 26 Ports

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

Gigabit PoE Smart Switch mit 50 Ports

9.6.1.88.50.3

Switches der Serie Sx220

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SF 220-24

SF220-24 Smart Plus Switch mit 24 10/100-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF 220-24P

SF220-24P Smart Plus Switch mit 24 10/100-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF 220-48

SF220-48 Smart Plus Switch mit 48 10/100-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF 220-48P

SF220-48P Smart Plus Switch mit 48 10/100-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 Smart Plus Switch mit 26 Gigabit-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P Smart Plus Switch mit 26 Gigabit-Ports und PoE

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 Smart Plus Switch mit 50 Gigabit-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 Smart Plus Switch mit 28 Gigabit-Ports

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP Smart Plus Switch mit 28 Gigabit-Ports und PoE

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52-Port Gigabit Smart Plus Switch

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Switches der Serie Sx250

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SF 250-48

SF250-48 48-Port 10/100 Smart Switch

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48HP 48-Port 10/100 PoE Smart Switch

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P Smart Switch mit 8 Gigabit-Ports und PoE

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 Smart Switch mit 26 Gigabit-Ports

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26-Port Gigabit PoE Smart Switch

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P Smart Switch mit 26 Gigabit-Ports und PoE

9.6.1.97.26.5

Switches der Serie Sx300

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SG300-10

8 GE-Ports und 2 spezielle Combo-Ports (GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

8 GE-Ports und 2 spezielle Combo-Ports (GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

8 GE-Ports und 2 spezielle Combo-Ports (GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16 GE-Ports und 4 Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.83.20.1

SG300-28

24 GE-Ports und 4 Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

24 GE-Ports und 4 spezielle Ports - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.83.28.2

SG300-52

48 GE-Ports und 4 Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.83.52.1

SF 300-08

8 FE-Ports

9.6.1.82.08.4

SF 302-08

8 FE-Ports und 2 GE-Ports

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

8 FE-Ports und 2 GE-Ports

9.6.1.82.08.3

SF 302-08P

8 FE-Ports und 2 GE-Ports

9.6.1.82.08.2

SF 300-24

24 FE-Ports plus 4 GE-Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports.

9.6.1.82.24.1

SF 300-24P

24 FE-Ports plus 4 GE-Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports.

9.6.1.82.24.2

SF 300-48

48 FE-Ports plus 4 GE-Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.82.48.1

SF 300-48P

48 FE-Ports plus 4 GE-Ports für spezielle Zwecke - 2 Uplinks und 2 Combo-Ports

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

Gigabit PoE Managed Switch mit 52 Ports

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

Gigabit PoE Managed Switch mit 52 Ports

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

Gigabit Managed SFP-Switch mit 10 Ports

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G-52

Gigabit Managed Switch mit 52 Ports

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G-52 Gleichstrom

Gigabit Managed Switch mit 52 Ports

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

Gigabit PoE Managed Switch mit 28 Ports

9.6.1.83.28.3

SF 302-08P

8 FE-Ports und 2 GE-Ports

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

10/100 PoE Managed Switch mit 8 Ports

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

10/100 PoE Managed Switch mit 8 Ports

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

10/100 PoE Managed Switch mit 8 Ports

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

10/100 PoE Managed Switch mit 8 Ports

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

Gigabit PoE Managed Switch mit 10 Ports

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

Gigabit PoE Managed Switch mit 28 Ports

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

Gigabit Managed SFP-Switch mit 28 Ports

9.6.1.83.28.5

Switches der Serie Sx350

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SF 350-48

SF350-48 48-Port 10/100 Managed Switch

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 48-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 48-Port 10/100 PoE Managed Switch

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F 10G SFP+ Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T 10GBase-T Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T 48-Port 10GBASE-T Stackable Managed Switch

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 10G Stackable Managed Switch mit 12 Ports

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 10-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP 10-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 28-Port Gigabit Managed Switch

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP 28-Port Gigabit PoE Managed Switch

9.6.1.95.28.6

Switches der Serie SG350X

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SG350X-24

Gigabit Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

24-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

Gigabit Stackable Managed Switch mit 48 Ports

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.94.48.6

Switches der Sx500-Serie

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SF 500-24

10/100 Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.80.24.1

SF 500-24P

10/100 PoE Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.80.24.2

SF 500-48

10/100 Stackable Managed Switch mit 48 Ports

9.6.1.80.48.1

SF 500-48P

10/100 PoE Stackable Managed Switch mit 48 Ports

9.6.1.80.48.2

SG500-28

Gigabit Stackable Managed Switch mit 28 Ports

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

28-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.28.2

SG500-52

Gigabit Stackable Managed Switch mit 52 Ports

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

52-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

24-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.85.24.1

SG500X 24P

24-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

48-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

48-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X-48

48-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X-48 Gleichstrom

48-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

Gigabit-Managed-Switch mit max. 52 Ports und PoE

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X-48 Gleichstrom

48-Port Gigabit mit 4-Port 10-Gigabit Stackable Managed Switch

9.6.1.86.48.6

Switches der Sx550X-Serie

Modellname

Beschreibung

Objekt-ID

SF 550X-24

10/100 Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.92.24.1

SF 550X-24P

24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.5

SF550X-24 MP

24-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.24.6

SF 550X-48

10/100 Stackable Managed Switch mit 48 Ports

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

48-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

48-Port 10/100 PoE Stackable Managed Switch

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T 10G Stackable Managed Switch mit 16 Ports

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T 10GBase-T Stackable Managed Switch mit 24 Ports

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

SFP+ 10-Gigabit-Stackable-Switch mit 24 Ports (2 Combo) mit RPS-Unterstützung

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T 48-Port 10GBase-T Stackable Managed Switch

9.6.1.90.48.9