Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffenes Produkt

Modell

Firmware-Version

SG350XG

2,2.0.x

Beschreibung des Problems

Wenn Sie mehrere Geräte auswählen, auf denen ein Upgrade durchgeführt werden soll, und die Geräte nach dem Herunterladen über die Smart Network Application (SNA)-Option erneut starten, wird die Erfolgsmeldung angezeigt, bevor der Vorgang auf allen Geräten abgeschlossen wird.

Aktueller Status

Es ist keine Problemumgehung bekannt.