Einführung

Die Cisco Smart Switches der Serie Sx250 sind einfach zu konfigurieren, zu verwalten und Fehler zu beheben. So können Sie sich auf Ihre geschäftlichen Prioritäten konzentrieren. Diese Switches sind mit einer neuen Generation hochintegrierter, kosteneffizienter Paketprozessoren ausgestattet, die für Carrier Ethernet- und Small-Medium Enterprise (SME)-Anwendungen mit Fast Ethernet- (FE) oder Gigabit Ethernet (GE)-Ports mit voller Leitungsgeschwindigkeit und GE-Combo-Plattformen geeignet sind.

Mit dem webbasierten Dienstprogramm können Sie Ihr Netzwerk effizient bereitstellen und verwalten. Die Einrichtung und Fehlerbehebung ist dank benutzerfreundlicher Tools wie Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT und Cisco Smartports, mit denen Ihr Netzwerk alle angeschlossenen Cisco Geräte automatisch erkennt und konfiguriert, problemlos durchführbar.

Dieser Artikel enthält die Produktspezifikationen der Sx250 Smart Switches.

Hinweis: Wenn Sie mehr über die Funktionen der Sx250 Smart Switches erfahren möchten, klicken Sie hier.

Unterstützte Geräte

- Serie SF250

- SG250-Serie

Software-Version

- 2.2.5.68

Produktspezifikationen der Serie Sx250

Leistung

Funktion

Beschreibung

Switching-Kapazität und Weiterleitungsrate

Alle Switches bieten Wire-Speed- und Non-Blocking-Performance

Modell

Kapazität in Millionen Paketen pro Sekunde (Mpps) (64-Byte-Pakete)

Switching-Kapazität in Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48 HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

Layer-2-Switching

Funktion

Beschreibung

Spanning Tree Protocol (STP)

Unterstützung von 802.1d Spanning Tree

Schnelle Konvergenz mit 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), standardmäßig aktiviert

Mehrere Spanning Tree-Instanzen mit 802.1s (MSTP); 8 Instanzen werden unterstützt.

Portgruppierung/Link-Aggregation

Unterstützung für IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Bis zu 4 Gruppen

Bis zu 8 Ports pro Gruppe mit 16 Teilnehmerports für jede (dynamische) 802.3ad-LAG

VLAN

Unterstützung von bis zu 256 aktiven VLANs gleichzeitig

Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs

Management-VLAN

Sprach-VLAN

Sprachdatenverkehr wird automatisch einem sprachspezifischen VLAN zugewiesen und mit entsprechenden QoS-Stufen behandelt. Automatische Sprachfunktionen ermöglichen die netzwerkweite Bereitstellung von Sprachendgeräten und Anrufsteuerungsgeräten ohne Benutzereingriff.

IGMP-Snooping (Versionen 1, 2 und 3)

Das Internet Group Management Protocol (IGMP) beschränkt bandbreitenintensiven Multicast-Datenverkehr auf die Anfragen. unterstützt 4.000 Multicast-Gruppen (Source-Specific Multicasting wird ebenfalls unterstützt).

HOL-Blockierung

Head-of-Line (HOL)-Blockierung

Sicherheit

Funktion

Beschreibung

SSL

Secure Sockets Layer (SSL) verschlüsselt den gesamten HTTPS-Datenverkehr und ermöglicht so den sicheren Zugriff auf das webbasierte Dienstprogramm im Switch.

IEEE 802.1X (Authentifizierer-Rolle)

RADIUS-Authentifizierung, MD5-Hash, Einzel-/Mehrfach-Host-Modus und Einzel-/Mehrfach-Sitzungen.

SSD (Secure Sensitive Data)

Ein Mechanismus zur sicheren Verwaltung vertraulicher Daten (wie Kennwörter, Schlüssel usw.) auf dem Switch, zur Weitergabe dieser Daten an andere Geräte und zur sicheren automatischen Konfiguration. Der Zugriff auf die Anzeige vertraulicher Daten als unverschlüsselt oder verschlüsselt erfolgt entsprechend der vom Benutzer konfigurierten Zugriffsebene und der Zugriffsmethode des Benutzers.

Kanalsicherheit

Möglichkeit, Quell-MAC-Adressen für Ports zu sperren und die Anzahl gelernter MAC-Adressen zu begrenzen.

RADIUS

Unterstützt RADIUS-Authentifizierung für den Verwaltungszugriff. Switch fungiert als Client.

Storm Control

Broadcast, Multicast und Unicast (unbekannt).

DoS-Prävention

Schutz vor DoS-Angriffen (Denial-of-Service)

Quality of Service

Funktion

Beschreibung

Prioritätsstufen

4 Hardware-Warteschlangen

Planung

Strict Priority und Weighted Round Robin (WRR)

Class of Service

Port-basiert 802.1p VLAN-prioritätsbasiert; IPv4/v6 IP-Rangfolge/ToS/DSCP-basiert; DiffServ; Vertrauenswürdige QoS-Warteschlangenzuweisung basierend auf Differentiated Services Code Point (DSCP) und Class of Service (802.1p/CoS)

Durchsatzbegrenzung

Überwachung des Dateneingangs pro VLAN, pro Port

Standards

Funktion

Beschreibung

Standards

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 88 02.3x Flow Control, IEEE 802.3 und LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 800 2.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 8 55, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC FC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC FC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC FC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC FC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC FC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

IPv6

Funktion

Beschreibung

IPv6

IPv6-Hostmodus

IPv6 over Ethernet

Dual-Stack IPv6/IPv4

IPv6-Nachbar- und Router-Erkennung (ND)

IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

MTU-Erkennung (Path Maximum Transmission Unit)

Duplicate Address Detection (DAD)

Internet Control Message Protocol (ICMP) Version 6

IPv6-over-IPv4-Netzwerk mit ISATAP-Unterstützung (Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol)

Zertifiziert für USGv6 und Ipv6 Gold

IPv6-QoS

Priorisierung von IPv6-Paketen in der Hardware

Multicast Listener Discovery (MLD v1/2)-Snooping

Bereitstellung von IPv6-Multicast-Paketen nur an die erforderlichen Empfänger

IPv6-Anwendungen

Web/SSL, Ping, Traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS), Syslog, DNS-Client, DHCP-Client, DHCP Autoconfig

IPv6-RFC unterstützt

RFC 4443 (ersetzt RFC 2463): ICMPv6

RFC 4291 (ersetzt RFC 3513): IPv6-Adressarchitektur

RFC 4291: IP-Adressarchitektur Version 6

RFC 2460: IPv6-Spezifikation

RFC 4861 (ersetzt RFC 2461): Ermittlung von Netznachbarn für IPv6

RFC 4862 (ersetzt RFC 2462): IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 1981: MTU-Pfaderkennung

RFC 4007: IPv6-Adressarchitektur

RFC 3484: Standard-Adressauswahlmechanismus

RFC 5214 (ersetzt RFC 4214): ISATAP-Tunneling

RFC 4293 MIB IPv6: Textkonventionen und die allgemeine Gruppe

RFC 3595: Textkonventionen für die IPv6-Flussbezeichnung

Management

Funktion

Beschreibung

Webbasiertes Dienstprogramm

Integriertes Switch-Konfigurationsprogramm für eine einfache browserbasierte Gerätekonfiguration (HTTP/HTTPS). Unterstützt Konfiguration, System-Dashboard, Systemwartung und Überwachung.

SNMP

SNMP-Versionen 1, 2c und 3 mit Unterstützung für Traps und User-Based Security Model (USM) SNMP v3

Standard-MIBs

LLDP-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

RFC2674-MIB

RFC2575-MIB

RFC2573-MIB

RFC2233-MIB

RFC2013-MIB

RFC2012-MIB

RFC2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

RFC1389-MIB

RFC1493-MIB

RFC1611-MIB

RFC1612-MIB

RFC1850-MIB

RFC1907-MIB

RFC2571-MIB

RFC2572-MIB

RFC2574-MIB

RFC2576-MIB

RFC2613-MIB

RFC2665-MIB

RFC2668-MIB

RFC2737-MIB

RFC2925-MIB

RFC3621-MIB

RFC4668-MIB

RFC4670-MIB

Trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

Draft-ietf-bridge-8021x-MIB

Draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

Draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

Draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddramnumbers - MIB

Ianaifty-MIB

Ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

IP-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

RFC1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

RFC1213-MIB

RFC1757-MIB

Private MIBs

CISCOSB-LLDP-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCO SB-MIB

CISCOSB-wrandomtail-drop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCO SB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCO SBssh-MIB

CISCOSB-Socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-Phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCO SB-MIB

CISCOSB-Jumboframes - MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCO SB-dot1x-MIB

CISCOSB-device-params-MIB

CISCOSB-CLI-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-Sensor-MIB

CISCOSB-aa-MIB

CISCOSB-Anwendung-MIB

CISCOSB-Bridgesecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CPUCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-DHCP-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-Datei-MIB

CISCOSB-Greeneth-MIB

CISCOSB-Greeneth-MIB

CISCOSB-Interfaces-MIB

CISCO-Schnittstellen_Recovery-MIB

CISCOSB-IP-MIB

CISCOSB-Iprouter-MIB

CISCOSB-IPv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-LCI-MIB

CISCOSB-Localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-ProtectPort-MIB

CISCOSB-Rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-Banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TCPSession-MIB

CISCOSB-Traps-MIB

CISCOSB-Trunk-MIB

CISCOSB-Tuning-MIB

CISCOSB-Tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-VLAN-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-EE-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digital-keymanagement-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digital-keymanagement-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-Draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-Draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-RFC2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCO SB-SCT-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

Remote Monitoring (RMON)

Integrierter RMON-Software-Agent unterstützt 4 RMON-Gruppen (Verlauf, Statistiken, Alarme und Ereignisse) für eine verbesserte Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs

Dual-Stack IPv4 und IPv6

Koexistenz beider Protokoll-Stacks zur Vereinfachung der Migration

Firmware-Upgrade

Webbrowser-Upgrade (HTTP/HTTPS) sowie TFTP und SCP

Portspiegelung

Der Datenverkehr eines Ports kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON-Überprüfung zu Analysezwecken auf einen anderen Port gespiegelt werden. Bis zu 4 Quell-Ports können auf einen Zielport gespiegelt werden.

VLAN-Spiegelung

Der Datenverkehr von einem VLAN kann mithilfe eines Netzwerkanalysetools oder einer RMON-Überprüfung zu Analysezwecken auf einen Port gespiegelt werden. Bis zu 4 Quell-VLANs können auf einen Zielport gespiegelt werden.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Optionen 12, 66, 67, 129 und 150)

DHCP-Optionen ermöglichen eine strengere Kontrolle beim Beziehen von IP-Adressen, Autokonfiguration (inkl. Download der Konfigurationsdatei), DHCP Relay und Hostnamen von einem zentralen Punkt (DHCP-Server) aus.

Automatische Konfiguration

Ermöglicht die Massenbereitstellung mit Schutz vertraulicher Daten.

Texteditierbare Konfigurationen

Konfigurationsdateien können mit einem Texteditor bearbeitet und auf einen anderen Switch heruntergeladen werden. Dies vereinfacht die Massenbereitstellung.

Smartports

Vereinfachte Konfiguration von QoS- und Sicherheitsfunktionen

Auto Smartports

Wendet die über die Smartports-Rollen bereitgestellten Informationen auf Basis der über das Cisco Discovery Protocol oder LLDP-MED erkannten Geräte automatisch auf den Port an. Dies ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriff.

Cloud-Services

Unterstützung für Cisco Active Advisor

Lokalisierung

Lokalisierung des webbasierten Dienstprogramms und der Dokumentation in mehrere Sprachen

Anmeldebanner

Mehrere konfigurierbare Banner für das Web und die Kommandozeile

Anderes Management

Traceroute; zentrale IP-Verwaltung; HTTP/HTTPS; RADIUS; Portspiegelung; TFTP-Upgrade; DHCP-Client Simple Network Time Protocol (SNTP) Kabeldiagnose; Ping, Syslog; Automatische Zeiteinstellungen von der Verwaltungs-Workstation.

Umweltfreundlich (Energieeffizienz)

Funktion

Beschreibung

Energieerkennung

Schaltet den RJ-45-Port bei unterbrochener Verbindung automatisch aus. Der aktive Modus wird ohne Paketverlust wiederhergestellt, wenn der Switch erkennt, dass die Verbindung aktiv ist.

Erkennung der Kabellänge

Passt die Signalstärke je nach Kabellänge an. Reduziert den Stromverbrauch für kürzere Kabel.

EEE-konform (802.3az)

Unterstützt IEEE 802.3az auf allen Gigabit-Ethernet-Kupfer-Ports.

Port-LEDs deaktivieren

LEDs können manuell abgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

Allgemeines

Jumbo-Frames

Frame-Größen bis zu 9.000 Byte. Die Standard-MTU-Größe beträgt 2 KB.

MAC-Tabelle

8.000 Adressen.

Erkennung

Funktion

Beschreibung

Bonjour

Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Bonjour-Protokolls an.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) mit LLDP-MED-Erweiterungen

Mit dem Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kann der Switch seine Identifizierung, Konfiguration und Funktionen an benachbarte Geräte weitergeben, die die Daten in einer MIB speichern. LLDP-MED ist eine LLDP-Erweiterung, die die für IP-Telefone erforderlichen Erweiterungen hinzufügt.

Cisco Discovery Protocol

Der Switch meldet sich selbst mithilfe des Cisco Discovery Protocol an. Darüber hinaus erkennt er das verbundene Gerät und seine Eigenschaften mithilfe des Cisco Discovery Protocol.

Auto Smartports

Wendet die über die Smartports-Rollen bereitgestellten Informationen auf Basis der über das Cisco Discovery Protocol oder LLDP-MED erkannten Geräte automatisch auf den Port an. Diese Funktion ermöglicht Bereitstellungen ohne Benutzereingriff.

Bereitstellung von 802.3at PoE+ und 802.3af PoE über jeden der im Leistungsbudget aufgeführten RJ-45-Ports

Die folgenden Switches unterstützen 802.3at PoE+, 802.3af und Cisco Pre-Standard (Legacy) PoE. Jeder 10/100- oder Gigabit-Ethernet-Port wird mit einer maximalen Leistung von 30,0 W betrieben, bis das PoE-Budget für den Switch erreicht ist. Die insgesamt für PoE pro Switch verfügbare Leistung beträgt:

Modell

Für PoE dedizierte Leistung

Anzahl der Ports, die PoE unterstützen

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

PoE-gestütztes Gerät (PD) und PoE-Passthrough

Neben der Wechselstromversorgung können Kompakt-Switch-Modelle auch als PoE-gestütztes Gerät (PoE Powered Device, PD) verwendet und über PoE-Switches mit den Uplink-Ports betrieben werden. Der Switch kann bei Bedarf auch die Stromversorgung an nachgeschaltete PoE-Endgeräte weiterleiten.

Pro Uplink-Port können maximal 60 W gezeichnet werden, wenn der Peer-PoE-Switch 60 W PoE unterstützt. Wenn mehrere Uplink-Ports mit PoE-Switches verbunden sind, wird die von diesen Ports abgerufene Leistung kombiniert.

Wenn die Wechselstromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist und funktioniert, wird sie der PoE-Stromversorgung vorgezogen. Die PoE-Leistung kann als Sicherung der Wechselstromquelle verwendet oder als einzige Stromquelle für den Switch verwendet werden.

Modell

Stromversorgungsoption

Verfügbare PoE-Leistung (W)

Kann der Switch über Uplinks mit Strom versorgt werden?

SG250-10P

1 PoE-Uplink

2 PoE-Uplinks

1 PoE+-Uplink

2 PoE+-Uplinks

1 60-W-PoE-Uplink

2 PoE-Uplink mit 60 W

Wechselstrom

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Stromverbrauch

Modell

Grüne Leistung (Modus)

Stromverbrauch des Systems

Stromverbrauch (mit PoE)

Wärmeabstrahlung (BTU/h)

SF250-48

EEE, Energieerkennung

110 V = 23,4 W

220 V = 24,2 W

–

82.57

SF250-48HP

EEE, Energieerkennung

110 V = 43,1 W

220 V = 44,3 W

110 V = 265,2 W

220 V = 255,8 W

904.90

SG250-10P

EEE, Energieerkennung, kurze Reichweite

110 V = 13,25 W

220 V = 13,42 W

110 V = 85,19 W

220 V = 84,17 W

290.68

SG250-26

EEE, Energieerkennung, kurze Reichweite

110 V = 18,1 W

220 V = 18,9 W

–

64.49

SG250-26HP

EEE, Energieerkennung, kurze Reichweite

110 V = 23,5 W

220 V = 24,4 W

110 V = 135,2 W

220 V = 133,9 W

461.32

SG250-26P

EEE, Energieerkennung, kurze Reichweite

110 V = 34,2 W

220 V = 37,2 W

110 V = 262 W

220 V = 254,5 W

893.98

Physische Schnittstellen

Ports

Modellname

Gesamte System-Ports

RJ-45-Ports

Combo-Ports (RJ-45 + SFP)

SF250-48

48 Fast-Ethernet + 2 Gigabit-Ethernet

48 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo + 2 SFP

SF250-48HP

48 Fast-Ethernet + 2 Gigabit-Ethernet

48 Fast-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo + 2 SFP

SG250-10P

10-Gigabit-Ethernet

8 Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG250-26

26-Gigabit-Ethernet

24-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG250-26HP

26-Gigabit-Ethernet

24-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

SG250-26P

26-Gigabit-Ethernet

24-Gigabit-Ethernet

2 Gigabit Ethernet-Combo

Tasten

Funktion

Beschreibung

USB-Steckplatz

USB Typ-A-Steckplatz an der Vorderseite des Switches für eine einfache Datei- und Image-Verwaltung

Tasten

Reset-Taste

Kabeltyp

Unshielded Twisted Pair (UTP)-Kabel der Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX; UTP-Kategorie 5e oder höher für 1000BASE-T

LEDs

System, Verbindung/Verarbeitung, PoE, Geschwindigkeit

Flash

256 MB

CPU

800 MHz ARM

CPU-Speicher

512 MB

Paketpuffer

Alle Zahlen werden über alle Ports aggregiert, da die Puffer dynamisch gemeinsam genutzt werden:

Modellname

Paketpuffer

SF250-48

24 MB

SF250-48HP

24 MB

SG250-10P

12 MB

SG250-26

12 MB

SG250-26HP

12 MB

SG250-26P

12 MB

Funktion

Beschreibung

Unterstützte SFP/SFP+ Module

SKU

Medien

Geschwindigkeit

Maximale Entfernung

MGBBX1

Singlemode-Glasfaser

100 Mbit/s

10 km

MGBSX1

Multimode-Glasfaser

100 Mbit/s

500 m

MGBLH1

Singlemode-Glasfaser

100 Mbit/s

40 km

MGBLX1

Singlemode-Glasfaser

100 Mbit/s

10 km

MGBT1

UTP, Kat. 5e

100 Mbit/s

100 m

Umgebungsbedingungen

Funktion

Beschreibung

Abmessungen

(B x H x T)

Modellname

Abmessungen

SF250-48

440 x 44 x 257 mm

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm

SG250-26

440 x 44 x 202 mm

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm

Gewicht

Modellname

Gewicht

SF250-48

3,57 kg

SF250-48HP

4,93 kg

SG250-10P

1,2 kg

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP

3,37 kg

SG250-26P

3,81 kg

Stromversorgung

100-240 V 50-60 Hz, intern, universal - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-240HP V 50-60 Hz, extern - SG250-10P

Zertifizierung

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Zeichen, FCC Part 15 (CFR 47) Class A

Betriebstemperatur

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 0° bis 50° C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Funktion

Beschreibung

Akustisches Geräusch und mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)

Modellname

Lüfter (Nummer)

Akustisches Rauschen

MTBF bei 50 °C (Stunden)

SF250-48

Kein Lüfter

–

256,281.25

SF250-48HP

2

0 °C bis 30 °C: 38,0 dB

50°C: 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P

Kein Lüfter

–

205,647.00

SG250-26

Kein Lüfter

–

343,592.66

SG250-26HP

1

0 °C bis 30 °C: 37,5 dB

50°C: 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P

2

0 °C bis 30 °C: 36,0 dB

50°C: 53,7 dB

430,341.06

Garantie

Eingeschränkte Lebensdauer