Ziel

Das Simple Network Time Protocol (SNTP) synchronisiert dynamisch die Uhrzeit des Netzwerkgeräts mit dem SNTP-Server. Die Systemzeit des Switches kann über den SNTP-Server eingestellt werden. Der SNTP-Multicast- oder Anycast-Client-Modus muss auf dem Switch aktiviert werden. Der Switch unterstützt beide Modi gleichzeitig aktiv und wählt die beste Zeit aus, die von einem SNTP-Server empfangen wird, der der Referenzuhr am nächsten liegt.

In diesem Dokument wird erläutert, wie der Switch die Systemzeit von einem SNTP-Server empfängt.

Anwendbare Geräte

- Serie Sx250

- Serie Sx300

- Serie Sx350

- SG350X-Serie

- Serie Sx500

- Serie Sx550X

Softwareversion

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Konfigurieren des Simple Network Time Protocol (SNTP)

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an.

Schritt 2: Ändern Sie den Anzeigemodus in Erweitert.

Hinweis: Diese Option ist für Switches der Serien SG300 und SG500 nicht verfügbar. Wenn Sie diese Modelle haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Wählen Sie Administration > Time Settings > SNTP > SNTPMulticast/Anycast aus.

Schritt 4: Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, mit denen der Switch die Systemzeit empfangen soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) - Mit dieser Option können die SNTP-Server IPv4-Multicast-Übertragungen in Systemzeit von einem beliebigen SNTP-Server im Subnetz empfangen.

- SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception) - Dieser Modus ermöglicht dem/den SNTP-Server(n), IPv6-Multicast-Übertragungen in Systemzeit von einem beliebigen SNTP-Server im Subnetz zu empfangen.

- SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) - Dieser Modus ermöglicht dem Switch das Senden von SNTP IPv4-Synchronisierungspaketen, die Informationen zur Systemzeit anfordern. Die Pakete werden an alle SNTP-Server im Subnetz übertragen.

- SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission) - Dieser Modus ermöglicht dem Switch das Senden von IPv6-Synchronisierungspaketen, die Zeitinformationen anfordern. Die Pakete werden an alle SNTP-Server im Subnetz übertragen.

Hinweis: In diesem Beispiel werden alle Kontrollkästchen aktiviert.

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.

Schritt 6: (Optional) Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

Sie sollten jetzt die SNTP-Einstellungen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert haben.