Ziel

Das Ziel dieses Artikels ist es, Stacking-Richtlinien und Informationen zu Cisco Business Switch(CBS)-Modellen bereitzustellen, die Stacking unterstützen.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- CBS350 (Datenblatt) (Administrationshandbuch) | 3.1.1.7 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBS350-2X (Datenblatt) (Administrationshandbuch) | 3.1.1.7 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBS350-4X (Datenblatt) (Administrationshandbuch) | 3.1.1.7 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

Ein Teil der CBS-Switch-Modelle kann so angeschlossen werden, dass er als logische Einheit betrieben wird. Diese Konfigurationen werden als "Stacks" bezeichnet und sind nützlich, um die Kapazität eines Netzwerks schnell zu erhöhen. Das Stacking mehrerer Switches bietet moderne und leistungsstarke Technologien für die Verwaltung und Steuerung Ihres zentralen Netzwerks.

Sie können die älteren Sx350- oder Sx550-Switches (oder Enterprise-Switches) nicht mit den neuen Cisco Business Stackable Switches kombinieren. Wenn Sie Legacy-Switches in Stacks zusammenfassen, sollten Sie sich den Vergleich der unterstützten Funktionen zwischen den Cisco Stackable Managed Switches für Hybrid-Stacking ansehen.

Inhalt

- Welche CBS-Modelle können gestapelt werden?

- Welche Mindestanforderungen gelten für die Unterstützung von Stacking?

- Was ist der Unterschied zwischen Native-Modus und Hybrid-Modus?

- Welche Funktionen sind vom Hybrid-Stack-Modus betroffen?

- Welche Kombination von Switches bestimmt den Stack-Modus?

- Wie wird Stacking konfiguriert?

- Was geschieht, wenn Verbindungsprobleme auftreten?

1. Einheit kann nicht zum Stack hinzugefügt werden

2. Es ist ein Topologiefehler aufgetreten.

3. Interoperabilität im Stacking-Modus

Welche CBS-Modelle können gestapelt werden?

Sie können die folgenden CBS-Modelle stapeln:

- CBS 350-24T-4X

- CBS 350-24P-4X

- CBS 350-24FP-4X

- CBS 350-48T-4X

- CBS 350-48P-4X

- CBS 350-48FP-4X

- CBS 350-8MP-2X

- CBS 350-24MGP-4X

- CBS 350-12NP-4X

- CBS 350-24NGP-4X

- CBS 350-48NGP-4X

- CBS 350-8XT

- CBS 350-12XT

- CBS 350-24XS

- CBS 350-24XT

- CBS 350-48XT-4X

- CBS 350-8MGP-2X

- CBS 350-12XS

- CBS 350-16XTS

- CBS 350-24XTS

Zu den weiteren Möglichkeiten, festzustellen, ob ein Switch Stacking unterstützen kann, gehören:

- Zeigen Sie einen Modellvergleich an, um zu ermitteln, welche Modelle Stacking unterstützen. Außerdem erhalten Sie Informationen zu spezifischen Funktionen des CBS-Switch-Portfolios.

Welche Mindestanforderungen gelten für die Unterstützung von Stacking?

Sie benötigen mindestens zwei Einheiten, um einen Stack zu konfigurieren.

Die Uplink-Netzwerk-Ports werden für das Stacking konfiguriert, und die Stack-Kanäle werden durch geeignete SFP-Kabel (Small Form-Factor Pluggable) unterstützt. Eine Liste der unterstützten SFP-Adapter finden Sie im CBS-Datenblatt. Weitere Informationen zu den von CBS unterstützten SFP-Modulen finden Sie im Artikel zu Cisco Business Switches: SFP-Module.

Die Firmware-Mindestversion muss MRv3.1 (oder höher) sein.

Während MRv3.0 Stacking-Funktionen bietet, bietet nur MRv3.1 die Möglichkeit, einen Hybrid-Modus-Stack zu erstellen, der eine maximale Interoperabilität zwischen CBS-Modellen ermöglicht. Klicken Sie hier, wenn Sie Hilfe bei der Durchführung eines Firmware-Upgrades benötigen.

Alle Einheiten in einem Stack müssen die gleiche Firmware-Version ausführen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Was ist der Unterschied zwischen Native-Modus und Hybrid-Modus?

Stacking im nativen Modus

- Erfordert, dass alle Modelle im Stack kompatibel sind, basierend auf der internen Hardware.

- Wenn Ihr Backbone eine Umgebung mit hoher Bandbreite, Multiprotokollunterstützung und hoher Dichte ist, bietet der Native Modus die beste optimierte Konfiguration für die interne Ressourcenzuweisung, die für die Erfüllung von Netzwerkservices mit hohem Bedarf erforderlich ist.

Hybrid-Modus-Stacking

- Maximale Interoperabilität zwischen allen CBS-Stack-Modellen

- Wenn Ihre Umgebung ein Netzwerk-Backbone mit geringer Auslastung ist, ist der Hybrid-Modus möglicherweise eine perfekt geeignete Lösung für optimale Flexibilität und physische Änderungen am Stack.

- Der Hybridmodus erzwingt die Zuweisung interner Ressourcen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Nenners. Wenn beispielsweise ein Modell eine MAC-Tabellengröße von 16 K und ein anderes, leistungsstärkeres Modell eine MAC-Tabellengröße von 64 K hat, erzwingt ein Stack mit Hybrid-Stack-Modus den Betrieb des Stacks auf 16 K, wodurch die Verfügbarkeit zusätzlicher interner Hardwareressourcen eingeschränkt wird.

Welche Funktionen sind vom Hybrid-Stack-Modus betroffen?

In der folgenden Tabelle sind die im Hybridmodus betroffenen Funktionen und die Unterschiede zwischen zwei CBS350-Subtypen aufgeführt.

Funktion

CBS350 "10G-Uplink-Port-SKUs"

CBS 350 "10G-Netzwerk-Port-SKUs"

Hybrid-Stack

Größe der MAC-Tabelle

16K

32.000 oder 64.000

16K

Anzahl der Multicast-Gruppen

2.000

4.000

2.000

Anzahl unterstützter ACEs

1.000 reserviert

2.000 reserviert

1.000 reserviert

Gesamtzahl der IP-Einträge

992

7392

992

Größe der ARP-Tabelle

1.000 - reserviert

8.000 - reserviert

1.000 - reserviert

Max. Anzahl von IPv6-Schnittstellen

106

200

106

Max. Veralterung der MAC-Tabelle

400 Sekunden

630 Sekunden

400 Sekunden

IPv6 Manual Tunnel/6tp4 Tunnel/ISATAP Routing Tunnel

Nicht unterstützt

Unterstützt

Nicht unterstützt

Standardanzahl der VLAN-Zuordnungseinträge

0

32

0

Welche Kombination von Switches bestimmt den Stack-Modus?

Versuchen Sie herauszufinden, welche Switches Sie für den gewünschten Modus erwerben möchten?

Haben Sie Ihre Switches bereits gekauft und müssen wissen, welchen Modus Sie auswählen möchten?

Mit diesem Stacking Picker können Sie auf einfache Weise die Betriebsmodi des Stacks bestimmen.

CBS350 Stacking-Modusauswahl

Ich möchte stapeln    2 3 4   switches

Geräte löschen

S

Auswahl von Geräten zur Bestimmung des Stacking-Modus

Gerät 1

+

Gerät 2

- CBS 350-24T-4X

- CBS 350-24P-4X

- CBS 350-24FP-4X

- CBS 350-48T-4X

- CBS 350-48P-4X

- CBS 350-48FP-4X

- CBS 350-8MP-2X

- CBS 350-24MGP-4X

- CBS 350-12NP-4X

- CBS 350-24NGP-4X

- CBS 350-48NGP-4X

- CBS 350-8XT

- CBS 350-12XT

- CBS 350-24XS

- CBS 350-24XT

- CBS 350-48XT-4X

- CBS 350-8MGP-2X

- CBS 350-12XS

- CBS 350-16XTS

- CBS 350-24XTS

Wie wird Stacking konfiguriert?

Das Stacking ist relativ einfach zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Stacking auf einem CBS350-Switch finden Sie in den folgenden Artikeln:

- Konfigurieren der Stack-Einstellungen auf einem Cisco Business-Switch der Serie 350

- Konfigurieren der Stack-Einstellungen auf einem Cisco Business Switch der Serie 350 über die Kommandozeile (CLI)

Was geschieht, wenn Verbindungsprobleme auftreten?

Die Konfiguration eines Stacks auf Cisco Business-Switches ist einfach, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass alle End-to-End-Verbindungen für eine erfolgreiche Bereitstellung validiert werden. Wenn Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Szenarien auf ihre Behebung.

Gerät kann dem Stack nicht beitreten (am häufigsten)

- Alle Ports im Standardmodus sind Uplink-Netzwerk-Ports.

- Überprüfen Sie, ob alle Ports, die für die Verbindung des Stacks mit der ausgefallenen Einheit verwendet werden, für den Stack konfiguriert sind.

- Überprüfen Sie, ob alle Ports, die für die Verbindung des Stacks mit der ausgefallenen Einheit verwendet werden, für den Stack konfiguriert sind.

- Tauschen Sie das Stack-Kabel aus, um zu prüfen, ob ein Fehler im Kabel vorliegt.

Überprüfen Sie, ob die Ports für Stack-Verbindungen und die Verbindungskabel dieselbe Geschwindigkeit/Verhandlungsfähigkeit aufweisen.

- Alle CBS-Stack-Ports sind 10G-fähig. Daher sollte der Schwerpunkt auf der Art des verwendeten Verbindungskabels bzw. der verwendeten Medien liegen.

Es ist ein Topologiefehler aufgetreten.

Obwohl eine Kettentopologie erstellt werden kann (mit gewissen Einschränkungen), bietet eine Ringtopologie Ausfallsicherheit bei Ausfall einer einzelnen Einheit und verhindert eine Kaskadierung des Ausfalls auf die verbleibenden Einheiten im Stack.

1. Zu den potenziellen Fehlern in einer Ringtopologie gehört das Versäumnis, wie beabsichtigt eine echte Einzelringtopologie zu erstellen.

Sie verfügen möglicherweise über einen funktionalen Stack, aber möglicherweise nicht über die erwartete Ausfallsicherheit, wenn eine einzelne Einheit ausfällt. Wenn Sie eine Einheit aus dem Stapel entfernen, verlieren Sie dann den Kontakt mit zwei Elementen im Stapel? Dies würde auf eine ungeeignete Einzelringtopologie hinweisen. Validieren Sie die Ringtopologie, um sicherzustellen, dass jedes Segment zwischen den Stack-Einheiten funktionsfähig ist.

Melden Sie sich an der Benutzeroberfläche des Switches an. Navigieren Sie zu Administration > Stack Management, und überprüfen Sie den Status der Stacking-Ports.

So validieren Sie eine einzelne Ringtopologie

- Stellen Sie sicher, dass eine Einheit im Stack nur über zwei verbundene Nachbarn verfügt und dass jeder dieser Nachbarn über ein einziges Kabel verbunden ist. Beginnen Sie mit einer zufälligen Einheit im Stapel, und ignorieren Sie eines der Stack-Kabel. Überprüfen Sie, ob nur eine Verbindung zu einem neuen Nachbarn im Stack besteht.

- Wechseln Sie zum Nachbarn, und stellen Sie sicher, dass dieser NUR mit einem NEUEN, einzigartigen Nachbarn verbunden ist.

- Fahren Sie fort, den Stapel nach unten zu bewegen, bis Sie die ursprüngliche Einheit erreichen, mit der Sie angefangen haben (dies zeigt an, dass der Ring geschlossen wurde).

- Alle anderen Einheiten, die nicht durchlaufen wurden, werden falsch und außerhalb des Rings angebracht.

- Wenn Sie die ursprüngliche Einheit, in der Sie mit der Validierung der Topologie begonnen haben, nie erreichen, haben Sie keinen Ring.

2. Fehler beim Erstellen einer funktionierenden Stacking-Konfiguration mit zwei Ringen.

Mit einer Dual-Ring-Stacking-Konfiguration kann die Bandbreite Ihres Netzwerks verdoppelt werden. Bei einem 10-Gbit/s-Port kann durch den Dual-Ring beispielsweise effektiv ein 20-Gbit/s-Kanal zwischen den einzelnen Stack-Einheiten geschaffen werden.

Allgemeine Tipps zur Erstellung einer Dual-Ring-Stacking-Konfiguration:

- Vierfache Anzahl an Stack-Ports pro Switch erforderlich

- Erstellen Sie die Topologie für zwei Ringe, indem Sie Port-Paare mit dem nächsten Nachbarn verbinden.

- Die Verwendung des richtigen Paars von Ports für die Verbindung mit dem nächsten Nachbarn ist wichtig.

Wählen Sie das linke Paar ODER das rechte Paar aus, um eine Verbindung zum nächsten Nachbarn herzustellen.

Diagnose des ersten Klingeltons in einer Doppelklingeltopologie

- Entfernen Sie die Kabel aus dem zweiten Ring, und überprüfen Sie, ob der Stapel funktioniert.

- Kehren Sie zur Diagnose des einzelnen Klingeltons zurück, bevor Sie fortfahren.

- Reparieren Sie alle Kabel und Anschlüsse, die mit dem Primärring zu tun haben.

Diagnose des sekundären Rings in einer Doppelring-Topologie

- Schließen Sie die Kabel für den zweiten Ring wieder an.

- Entfernen Sie die Kabel, aus denen der erste Ring besteht, und überprüfen Sie, ob der Stapel funktioniert.

- Kehren Sie zur Diagnose des einzelnen Klingeltons zurück, bevor Sie fortfahren.

- Reparieren Sie alle Kabel und Anschlüsse, die mit dem sekundären Ring verbunden sind.

Setzen Sie alle Kabel wieder ein, und der Doppelring sollte voll funktionsfähig sein.

Interoperabilität im Stacking-Modus

Wenn sich eine Einheit auch nach der Validierung der Topologie, Kabel und Portkonfiguration weigert, dem Stack beizutreten, kann eine Änderung des Stack-Modus erforderlich sein, um den Fehler zu beheben.

Der Stack-Modus zur Unterstützung der Interoperabilität ist für MRv3.1-Firmware und höher verfügbar.

Konfigurieren Sie ALLE Stack-Ports entsprechend der in diesem Dokument aufgeführten Modelle neu, sodass sie den Hybridmodus anstelle des Native-Modus verwenden. Die Konfiguration jedes Switches im Stack muss geändert werden (alles oder nichts). Dies sollte alle letzten Probleme mit dem Stack-Betrieb lösen.

Schlussfolgerung

Jetzt, da Sie ein besseres Verständnis von Stacking haben, können Sie Ihr Netzwerk ganz einfach erweitern und verwalten.

Sie benötigen weitere Artikel zu Ihrem CBS350 Switch? Weitere Informationen finden Sie über einen der unten stehenden Links.

IP-Adresseinstellungen             Stack-Einstellungen             Stacking-Modusauswahl             SSH-Benutzerauthentifizierung             SSH-Serverauthentifizierung             Kennwortwiederherstellung             Zugriff auf CLI mit PuTTY             VLANs erstellen             Reset-Switch