Ziel

Mit diesem Tool können Sie entscheiden, ob Sie den Native- oder Hybrid-Modus für das Stacking Ihres 10G-Switches der Cisco Business 350-Serie wählen müssen.

Einleitung

Richten Sie Stacking für Ihre Cisco Business-Switches ein? Es ist wichtig zu wissen, dass alle Einheiten im Stack den gleichen Stack-Modus haben müssen.

Wenn eine Einheit als aktiver Switch ausgewählt wurde, kann sie die Anforderung ihres Nachbarn, dem Stack beizutreten, ablehnen, wenn sie über einen inkonsistenten Stack-Einheitenmodus verfügt. Wenn ein Gerät aufgrund seines Stack-Einheitenmodus abgelehnt wird, wird es logisch heruntergefahren (die Ports können keinen Datenverkehr senden/empfangen) und alle LEDs (System, FAN, Geräte-IDs, Netzwerk-Ports und Stack-Ports-LEDs) werden aktiviert.

Die Legacy-Switches der Serie SX können nicht mit den neuen Cisco Business Stackable Switches kombiniert werden. Wenn Sie diese Legacy-Switches in einem Stack zusammenfassen, sollten Sie sich den Vergleich der unterstützten Funktionen der Cisco Stackable Managed Switches für Hybrid-Stacking ansehen.

Einige Kombinationsbegriffe sind Ihnen möglicherweise nicht vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Business: Glossar der neuen Begriffe.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- CBS350 (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBS350-2X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Aktuelle Version herunterladen)

- CBS350-4X (Datenblatt) | 3.0.0.69 (Aktuelle Version herunterladen)

Um den Modus zu bestimmen, wählen Sie die Anzahl der Switches aus, die gestapelt werden sollen, und anschließend die Switch-Modelle für den Stack. So einfach ist das!

CBS350 Stacking-Modusauswahl

Ich möchte stapeln 2 3 4 switches

Geräte löschen

S

Auswahl von Geräten zur Bestimmung des Stacking-Modus

Gerät 1

+

Gerät 2

- CBS 350-24T-4X

- CBS 350-24P-4X

- CBS 350-24FP-4X

- CBS 350-48T-4X

- CBS 350-48P-4X

- CBS 350-48FP-4X

- CBS 350-8MP-2X

- CBS 350-24MGP-4X

- CBS 350-12NP-4X

- CBS 350-24NGP-4X

- CBS 350-48NGP-4X

- CBS 350-8XT

- CBS 350-12XT

- CBS 350-24XS

- CBS 350-24XT

- CBS 350-48XT-4X

- CBS 350-8MGP-2X

- CBS 350-12XS

- CBS 350-16XTS

- CBS 350-24XTS

Sie benötigen weitere Artikel zu Ihrem CBS350 Switch? Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen.

IP-Adresseinstellungen Stack-Einstellungen Stacking-Richtlinien SSH-Benutzerauthentifizierung SSH-Serverauthentifizierung Kennwortwiederherstellung Zugriff auf CLI mit PuTTY VLANs erstellen Reset-Switch