Ziel

In diesem Artikel werden die am häufigsten verwendeten Funktionen für die Kommandozeile (Command Line Interface, CLI) des Catalyst 1200- oder 1300-Switches erläutert.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- Catalyst 1200 (Datenblatt)

- Catalyst 1300 (Datenblatt)

Einleitung

Switches können über die Kommandozeile (Command-Line Interface, kurz CLI) aufgerufen und konfiguriert werden. Durch den Zugriff auf die CLI können Befehle in einem terminalbasierten Fenster eingegeben werden. Für Benutzer, die mehr Erfahrung mit Terminalbefehlen haben, ist dies möglicherweise eine einfachere Alternative zum Navigieren im Webkonfigurationsprogramm.

Sie können über einen Standard-SSH-Client wie PuTTY auf die CLI des Switches zugreifen. Weitere Informationen zum Zugriff auf die CLI über PuTTY erhalten Sie hier.

Inhalt

- Gängige CLI-Befehle

- SmartPort-Befehle

- Statische IP-Adresse zuweisen

- Konfigurieren von VLANs

Gängige CLI-Befehle

Schritt 1

Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort beim Switch an.

Benutzername: cisco

Kennwort:*****

Schritt 2

Der Hostname des Switches befindet sich in der ersten Zeile der Eingabeaufforderung. Um dies zu ändern, wechseln Sie in den globalen Konfigurationsmodus, indem Sie configure eingeben.

Switch# configure

Schritt 3

Geben Sie den Hostnamen und den Namen ein, den Sie dem Switch zuweisen möchten. In diesem Beispiel ist dies Switch3.

switch(config)# hostname Switch3

Schritt 4

Um den globalen Konfigurationsmodus zu beenden, geben Sie exit oder end ein.

Switch3(config)# end

Schritt 5

Geben Sie show system ein, um dies zu überprüfen. Daraufhin wird die Änderung des Systemnamens angezeigt.

Switch3# show system

Schritt 6

Um einen Benutzer zu erstellen, der sich als Administrator beim Switch anmelden kann, wechseln Sie in den globalen Konfigurationsmodus.

Switch3# configure

Schritt 7

Geben Sie den Befehl username gefolgt vom Namen des Benutzers ein, den Sie erstellen möchten. In diesem Beispiel ist es Tim. Geben Sie den Befehl password gefolgt vom Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.

Switch3(config)#username Tim password Enter123

Schritt 8

Sie können wählen, ob das Kennwort verschlüsselt werden soll oder nicht. Drücken Sie die Leertaste auf der Tastatur, und fügen Sie ein Fragezeichen hinzu, um die verfügbaren Befehle anzuzeigen. In diesem Beispiel wird sha-512 als Passwortverschlüsselung verwendet.

Switch3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

Schritt 9

Um den Benutzer als Administrator zuzuweisen, sind Lese- und Schreibberechtigungen erforderlich. Geben Sie Berechtigungen gefolgt von einem Fragezeichen auf der Tastatur ein.

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- Privilegstufe 1 - Schreibgeschützter CLI-Zugriff: Benutzer können nicht auf die GUI zugreifen und nur auf CLI-Befehle, die die Gerätekonfiguration nicht ändern.

- Berechtigungsstufe 7 - Read/Limited Write CLI Access - Der Benutzer kann nicht auf die GUI zugreifen und nur auf einige CLI-Befehle zugreifen, die die Gerätekonfiguration ändern.

- Berechtigungsstufe 15 - Lese-/Schreibberechtigungszugriff - Der Benutzer kann auf die Benutzeroberfläche zugreifen und das Gerät konfigurieren.

In diesem Beispiel ist 15 ausgewählt.

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

Schritt 10

Geben Sie exit ein, um sich vom Switch abzumelden.

Switch3(config)# exit

Switch3#exit

Schritt 11

Melden Sie sich mit dem neu erstellten Benutzer wieder am Switch an.

Benutzername: Tim

Kennwort: ********

Schritt 12

Geben Sie show users command ein, um Informationen zu Benutzername, Protokoll, Standort und Sitzungszeit anzuzeigen.

Switch3# show users

Schritt 13

Der Befehl show running configuration liefert viele Informationen, die Sie möglicherweise zum Switch benötigen.

Switch3# show running-config

SmartPort-Befehle

Die meisten Switches verfügen über intelligente Ports, mit denen der Switch feststellen kann, was physisch an seine Ports angeschlossen ist. Anhand konfigurierter Makros wird der Port automatisch konfiguriert. Eine automatische Konfiguration ist in manchen Fällen nicht wünschenswert, wenn wir uns der Einzelheiten der Funktionsweise nicht bewusst sind. Smart Port kann in solchen Instanzen deaktiviert werden.

Schritt 1

Wechseln in den globalen Konfigurationsmodus

Switch3# configure

Schritt 2

Geben Sie Makro automatisch deaktiviert ein.

Switch3(config)# macro auto disabled

Schritt 3

Um sie wieder zu aktivieren, führen Sie den Befehl Makro automatisch aktiviert aus.

Switch3(config)# macro auto enabled

Schritt 4

Um den Switch auf die Standardeinstellungen einzustellen, geben Sie no macro auto ein.

Switch3(config)#no macro auto

Statische IP-Adresse zuweisen

Schritt 1

Wechseln Sie in den globalen Konfigurationsmodus, und geben Sie interface VLAN1 ein.

Switch3(config)# interface vlan 1

Schritt 2

Geben Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein.

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

Schritt 3

Um die Konfiguration anzuzeigen, geben Sie den Befehl do show run ein.

Switch3(config-if)# do show run

Konfigurieren von VLANs

Schritt 1

Geben Sie im globalen Konfigurationsmodus die VLAN-Nummer ein, die Sie konfigurieren möchten. In diesem Beispiel ist dies VLAN 20.

Switch3(config)#vlan 20

Schritt 2

Um ein VLAN zu erstellen, verwenden Sie die VLAN-Nummer der Befehlsschnittstelle, und Sie können die Schnittstelle direkt konfigurieren.

Switch3(config)# interface vlan 30

Schritt 3

Geben Sie do show vlan ein, um die von Ihnen erstellten VLANs anzuzeigen.

Switch3(config-if)# do show vlan

Schritt 4

Um dem VLAN einen Namen hinzuzufügen, geben Sie name und dann den Namen ein, den Sie das VLAN aufrufen möchten. In diesem Beispiel ist dies DATA.

Switch3(config-if)#name DATA

Um häufig verwendete Befehle zu finden, verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Taste, um durch zuvor eingegebene Befehle zu navigieren.

Schritt 5

Um eine Schnittstelle als Zugriffsport zu konfigurieren, geben Sie interface (Schnittstelle) ein. In diesem Beispiel ist es g1/0/10 für Port 10.

Switch3(config)#interface g1/0/10

Schritt 6

Erstellen Sie einen Access-Port, indem Sie switchport mode access eingeben.

Switch3(config-if)#switchport mode access

Schritt 7

Um es einem VLAN zuzuweisen, geben Sie switchport access gefolgt von der VLAN-Nummer ein. In diesem Beispiel ist sie VLAN 20 zugewiesen.

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

Schritt 8

Um einen Trunk-Port zu erstellen, geben Sie die Schnittstellennummer ein. In diesem Beispiel ist dies g1/0/12.

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

Schritt 9

Geben Sie den Befehl switch port mode trunk ein.

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

Schritt 10

Um die VLANs zuzuweisen, geben Sie den Befehl switchport trunk zusammen mit den VLAN-IDs ein. In diesem Beispiel sind die VLANs 1, 20 und 30 enthalten.

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

Schritt 11

Um ein natives VLAN hinzuzufügen, das das nicht gekennzeichnete VLAN für den Trunk ist, geben Sie switchport trunk native gefolgt von der VLAN-ID ein. In diesem Beispiel wird VLAN 1 verwendet.

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

Schritt 12

Um die Konfiguration zu speichern, geben Sie exit ein, und drücken Sie zweimal die Eingabetaste.

Switch3(config-if)# exit

Schritt 13

Geben Sie den Befehl copy running configuration startup configuration ein.

Switch3#copy running-config startup-config

Schritt 14

Geben Sie zur Bestätigung Y ein.

Datei überschreiben [startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

Schlussfolgerung

Nun wissen Sie alles über die gebräuchlichen CLI-Befehle zum Verwalten Ihres Catalyst 1200- oder 1300-Switches.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300.

- Gründe für ein Upgrade auf Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 oder 1300 - Funktionsvergleich

- Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 - Informationen auf einen Blick

Weitere Konfigurationen und Funktionen finden Sie im Catalyst Series Administration Guide.