Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Firmware auf einem Catalyst Switch der Serie 1200 oder 1300 aktualisieren.

Einleitung

Die Firmware ist das Programm, mit dem der Betrieb und die Funktionalität des Switches gesteuert werden. Es handelt sich um eine Kombination aus Software und Hardware, in der Programmcode und Daten gespeichert sind, damit das Gerät funktioniert.

Ein Upgrade der Firmware verbessert die Leistung des Geräts, was verbesserte Sicherheit, neue Funktionen und Bugfixes bieten könnte. Dieser Prozess ist auch erforderlich, wenn Folgendes auftritt:

- Häufige Netzwerktrennung oder sporadische Verbindungsprobleme über den Switch

- Langsame Verbindung

Unterstützte Geräte | Software-Version

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

Sichern Sie Ihre Konfiguration, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Sie können dazu zu Administration > File Management > File Operations im Menü navigieren. Laden Sie eine Kopie der aktuellen Konfiguration auf Ihren PC herunter. Es wird nicht empfohlen, ein Firmware-Upgrade Ihres Geräts remote durchzuführen.

Durchführen eines Firmware-Upgrades auf dem Switch

Durchführen eines Firmware-Upgrades

Bevor Sie fortfahren, müssen Sie zuerst die neueste Firmware Ihres Switches von dem entsprechenden Link oben herunterladen. Alternativ können Sie die Schritte zum Herunterladen von Firmware und Durchführen eines Firmware-Upgrades auf einem beliebigen Gerät befolgen.

Schritt 1

Melden Sie sich beim webbasierten Utility des Switches an, und wählen Sie Administration > File Management > Firmware Operations (Administration > Dateimanagement > Firmware-Vorgänge) aus.

Schritt 2

Auf der Seite Dateivorgänge:

- Klicken Sie für den Vorgangstyp auf die Optionsschaltfläche Update Firmware (Firmware aktualisieren).

- Klicken Sie für die Kopiermethode auf das Optionsfeld HTTP/HTTPS.

- Klicken Sie für den Dateinamen auf Choose File (Datei auswählen), und suchen Sie die zuvor heruntergeladene Firmware-Datei auf Ihrem Computer.

Wählen Sie USB, wenn Sie Firmware über ein USB-Flash-Laufwerk auf den Switch übertragen möchten.

Schritt 3

Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Open (Öffnen).

Schritt 4

Klicken Sie auf Apply (Anwenden).

Neustarten des Switches

Damit die aktualisierte Firmware-Version angewendet werden kann, muss der Switch neu gestartet werden.

Schritt 1

Wählen Sie Administration > Reboot (Administration > Neu starten) aus.

Schritt 2

Geben Sie auf dieser Seite Folgendes ein:

- Vergewissern Sie sich, dass die Standardeinstellung Immediate (Sofort) ausgewählt ist.

- (Optional) Aktivieren Sie bei Bedarf die Kontrollkästchen "Auf Werkseinstellungen wiederherstellen" oder "Startkonfigurationsdatei löschen". Bei Auswahl einer der beiden Optionen wird der Switch im Wesentlichen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, da sowohl die aktuelle als auch die Startkonfiguration beim Neustart gelöscht werden.

- Klicken Sie auf Reboot (Neu starten).

Der Switch wird dann neu gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Schlussfolgerung

Gute Arbeit! Das Firmware-Upgrade für den Switch sollte nun erfolgreich abgeschlossen sein.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300.

- Gründe für ein Upgrade auf Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 oder 1300 - Funktionsvergleich

- Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 - Informationen auf einen Blick

Weitere Konfigurationen und Funktionen finden Sie im Catalyst Series Administration Guide.