Ziel

Ziel dieses Artikels ist die Konfiguration der Dying Gasp-Funktion in Catalyst 1300-Switches über die Web-Benutzeroberfläche (UI).

Unterstützte Geräte | Software-Version

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

Einleitung

Dying Gasp ist eine Funktion, die nur auf Switches der Catalyst 1300-Serie verfügbar ist und einen Mechanismus bereitstellt, um Überwachungssysteme darüber zu informieren, dass das Gerät einen unerwarteten Stromverlust erfährt, bevor die Verbindung unterbrochen wird. Bei einem Stromausfall verzögert ein Hardwarekondensator das Herunterfahren des Geräts für kurze Zeit. Während dieser Zeit sendet das Gerät Dying Gasp-Meldungen über konfigurierte Syslog-Server oder SNMP-Benachrichtigungsempfänger, mit denen die Ursache des Problems identifiziert und eine Fehlerbehebung durchgeführt werden kann.

Möchten Sie die Dying Gasp-Funktion auf Ihrem Catalyst 1300-Switch über die Webbenutzeroberfläche konfigurieren? Fangen wir an!

Konfigurieren von Dying Gasp über die Webbenutzeroberfläche

Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem Catalyst 1300 Switch an.

Schritt 2

Wählen Sie Erweiterte Ansicht.

Schritt 3

Navigieren Sie zu Status und Statistik > Status und Menü Energie.

Schritt 4

Dying Gasp kann über Syslog oder SNMP oder über beide konfiguriert werden. In diesem Beispiel ist die Konfiguration über Syslog ausgewählt.

Wenn Sie beide Optionen konfigurieren, müssen Sie eine Primary Dying Gasp-Methode festlegen. Dies ist die Option, die bei einem Stromausfall zuerst verwendet wird.

Schritt 5

Klicken Sie auf Apply (Anwenden). Der Switch sendet nun die aussterbenden Gasp-Informationen an den Syslog-Server, der in den Protokollierungseinstellungen konfiguriert wurde.

Schritt 6

Um zu den Protokolleinstellungen zu gelangen, navigieren Sie zu Administration > System Log > Remote Log Servers.

Schritt 7

Klicken Sie auf das Pluszeichen.

Schritt 8

Konfigurieren Sie den Syslog-Server, und klicken Sie auf Apply.

Schritt 9

Um die Konfiguration über SNMP vorzunehmen, gehen Sie zu SNMP > Trap Settings im Menü.

Schritt 10

Stellen Sie sicher, dass die SNMP-Benachrichtigungen aktiviert sind.

Schritt 11

Um die Benachrichtigungsempfänger anzugeben, navigieren Sie zu SNMP > Benachrichtigungsempfänger SNMPv1,2, und konfigurieren Sie die Felder, um die IP-Adresse der SNMP-Konsole hinzuzufügen.

Schritt 12

Klicken Sie auf das Symbol Save (Speichern), um die Konfiguration zu speichern.

Verifizierung

Um zu überprüfen, ob die Konfiguration funktioniert, trennen Sie den Switch vom Stromnetz.

In diesem Beispiel kann im Syslog-Server eine Meldung angezeigt werden, wonach ein Gasp ausfällt.

Schlussfolgerung

Jetzt sind Sie bereit! Wenn Dying Gasp auf Ihrem Catalyst 1300-Switch konfiguriert ist, können Sie über Probleme mit Stromausfällen im Gerät informiert werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Catalyst Switches der Serie 1300.

- Gründe für ein Upgrade auf Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 oder 1300 - Funktionsvergleich

- Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 - Informationen auf einen Blick

Weitere Konfigurationen und Funktionen finden Sie im Catalyst Series Administration Guide.