Ziel

Ziel dieses Artikels ist es, die Einrichtung eines Catalyst 1200- oder 1300-Switches über die Kommandozeile (CLI) am Tag Null zu durchlaufen.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Datenblatt)

Einleitung

Suchen Sie nach einem kostengünstigen und einfach bereitzustellenden Switch für Ihr kleines oder mittleres Unternehmen? Die Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 sind mit erweiterten Switching-Funktionen, erhöhter Sicherheit und einfachem Management über das Cisco Business Dashboard oder die mobile Cisco Business-App kompatibel.

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300.

- Gründe für ein Upgrade auf Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 oder 1300 - Funktionsvergleich

- Cisco Catalyst Switches der Serien 1200 und 1300 - Informationen auf einen Blick

Weitere Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in den folgenden Hardware-Installationshandbüchern.

- Cisco Catalyst 1200 Hardware-Installationsanleitung

- Cisco Catalyst 1300 Hardware-Installationshandbuch

Beginnen wir mit der Einrichtung eines Catalyst 1200- oder 1300-Switches über die CLI am Tag Null.

Einrichtung von Day Zero

Schritt 1

In diesem Beispiel wird ein Catalyst Switch der Serie 1300 verwendet. Verbinden Sie den Switch über ein Konsolenkabel.

Schritt 2

Drücken Sie auf der Tastatur zweimal die Eingabetaste, um die automatische Erkennung der Baudrate der Konsole abzuschließen. Dies ist erforderlich, um die Geschwindigkeit der Konsolenverbindung zu identifizieren und Daten mit der richtigen Geschwindigkeit zu senden.

Schritt 3

Geben Sie den Standard-Benutzernamen ein. Da es sich um eine Zero-Day-Konfiguration handelt, ist dies Cisco.

Benutzername: cisco

cisco enthält nur Kleinbuchstaben.

Schritt 4

Geben Sie das Standardkennwort ein, das ebenfalls cisco lautet.

Kennwort: cisco

Schritt 5

Sie werden aufgefordert, einen neuen Benutzernamen einzugeben. In diesem Beispiel ist dies admin.

Neuen Benutzernamen eingeben: admin

Schritt 6

Geben Sie ein neues Passwort ein. Das Kennwort muss den Standardanforderungen entsprechen.

- Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen umfassen und drei der vier folgenden Optionen enthalten: Groß- und Kleinschreibung, eine Zahl oder ein Sonderzeichen.

- Ein Zeichen darf nicht mehr als dreimal hintereinander wiederholt werden.

- Es darf nicht mehr als zwei aufeinander folgende Zeichen oder Zahlen in einer Zeile oder den umgekehrten Wert dieser Sequenzen enthalten.

- Sie können den Benutzernamen nicht als Kennwort oder in umgekehrter oder geänderter Form des Benutzernamens verwenden.

- Cisco oder Variationen des Wortes Cisco können nicht verwendet werden.

- Bekannte Benutzernamen und Kennwörter werden nicht akzeptiert.

- Das Wort "Kennwort" oder "Catalyst" kann nicht verwendet werden.

- Die Verwendung von mehr als drei aufeinander folgenden Zeichen ist nicht zulässig. Zum Beispiel wird 111 nicht akzeptiert.

- Die Verwendung von mehr als zwei aufeinander folgenden Zeichen wie 123 ist nicht zulässig.

Wenn Sie ein Kennwort eingeben, das nicht den Regeln von Cisco123 entspricht, wird es abgelehnt, und es wird erläutert, warum das Kennwort abgelehnt wurde.

Schritt 7

Um eine IP-Adresse festzulegen, geben Sie config terminal ein. In diesem Beispiel wird die Schnittstelle VLAN1 konfiguriert.

Switch# config terminal

switch(config) # interface Vlan1

Schritt 8

Geben Sie den Befehl ip address gefolgt von der IP-Adresse und der Subnetzmaske ein. In diesem Beispiel ist dies 172.16.1.11 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0.

switch (config-if) # ip address 172.16.1.111 2555.255.255.0

Schritt 9

Geben Sie die IP-Route an. In diesem Beispiel ist dies das Standard-Gateway 0.0.0.0 als Zielpräfix, 0.0.0. als Netzwerkmaske gefolgt von der IP-Adresse des Netzwerks.

switch (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

Schritt 10

Um SSH-Clients zu aktivieren, geben Sie ip ssh-client authentication password ein, das die Verwendung von Benutzernamen und Kennwort für die Authentifizierung über SSH ermöglicht.

switch(config) # ip ssh-client authentication password

Schritt 11

Beenden Sie den Konfigurationsmodus, um zum privilegierten Ausführungsmodus zurückzukehren.

switch (config) #exit

Schritt 12

Geben Sie einen Schreibspeicher ein, um die Konfiguration zu speichern.

Switch# write memory

Schritt 13

Geben Sie Y zur Bestätigung ein.

Datei [startup-config] überschreiben.... (J/N) [N] ? Y

Schlussfolgerung

Da haben Sie es! Sie haben die grundlegende Erstkonfiguration Ihres Catalyst 1200/1300-Switches über die CLI abgeschlossen.

Weitere Konfigurationen und Funktionen finden Sie im Catalyst Series Administration Guide.

Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.