Ziel

In diesem Artikel wird die Konfiguration von 802.1X auf der RV32x VPN Router-Serie erläutert.

Einführung

802.1X ist eine portbasierte Netzwerkzugriffskontrolltechnologie, mit der Geräte in einem Netzwerk authentifiziert werden können. 802.1X besteht aus drei Teilen. Der Benutzer oder der Client (der so genannte Supplicant), der authentifiziert werden soll, der Server (RADIUS-Server), der die Authentifizierung verarbeitet, und das Gerät zwischen diesen Servern (in diesem Fall der RV32x-Router) haben den Authentifizierer genannt, der die Kommunikation zwischen dem Authentifizierungsserver und den Supplicants ermöglicht.

Anwendbare Geräte

- RV320 Dual-WAN VPN-Router

- RV325 Dual-WAN-VPN-Router mit Gigabit

Softwareversion

- V1.1.0.09

802.1X-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Port Management > 802.1X Configuration aus.

Die Seite 802.1X-Konfiguration wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Port-Based Authentication, um die RADIUS-Authentifizierung auf dem RV32x zu aktivieren.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse des RADIUS-Servers in das RADIUS IP-Feld ein.

Schritt 4: Geben Sie den UDP-Port des RADIUS-Servers in das Feld RADIUS UDP Port ein. Dies ist der Port, den der RADIUS-Server für die Kommunikation zwischen dem RADIUS-Server und dem Router verwendet.

Schritt 5: Geben Sie im Feld RADIUS Secret (RADIUS-geheimes Kennwort) das Kennwort ein, das das Gerät zur Authentifizierung des RADIUS-Servers verwendet. Der geheime Schlüssel ermöglicht dem Gerät und dem RADIUS-Server die Verschlüsselung von Passwörtern und den Austausch von Antworten. Dieses Feld muss mit dem auf dem RADIUS-Server konfigurierten geheimen Schlüssel übereinstimmen.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Administrative State (Verwaltungsstatus) den Autorisierungstyp aus, der für den entsprechenden Port erforderlich ist.

- Force Authorized (Autorisiert erzwingen) - Der LAN-Port wird automatisch autorisiert und der Datenverkehr wird weitergeleitet.

- Erzwingen Sie nicht autorisierte Zugriffe - Der LAN-Port ist automatisch nicht autorisiert und der Datenverkehr wird verworfen.

- Auto - Port-basierte Authentifizierung ist auf dem LAN-Port aktiviert. Der Port ist aufgrund der RADIUS-Authentifizierung autorisiert oder nicht autorisiert.

Hinweis:

- Der RV325 verfügt über vierzehn verfügbare Ports.

- In der Spalte "Port State" (Portstatus) wird der aktuelle Status des Ports angezeigt. Autorisiert wird angezeigt, wenn der Port über eine Verbindung verfügt und autorisiert ist. Link Down wird angezeigt, wenn keine Verbindung am Port besteht oder der Port nicht autorisiert ist.

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern. Die 802.1X-Konfiguration wird gespeichert.

Sie haben jetzt erfolgreich 802.1X auf der RV32x VPN Router-Serie konfiguriert.