Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem:

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zur Behebung des Fehlers beschrieben: "Partition bootflash on Fabric Interconnect A|B is clean but with errors" (Partitions-Bootflash auf Fabric Interconnect A|B ist sauber, aber mit Fehlern)."

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Cisco Fabric Interconnects

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Fabric Interconnects der Serie 6400

- Fabric Interconnects der Serie 6300

- Fabric Interconnects der Serie 6200

- 4.0(4k) oder 4.1(2a) und höher

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Problem:

UCSM zeigt die Fehlermeldung an: "Partition bootflash on Fabric Interconnect A|B is clean but with errors." (Partitions-Bootflash auf Fabric Interconnect A|B ist sauber, aber mit Fehlern). Fehler 2016

Die Warnung wird auf dem System angezeigt, wenn Fabric Interconnects bei Dateisystemfehlern auftreten.

Lösung

Für Fabric Interconnect ist eine Reparatur der Dateisystemprüfung erforderlich, und der Computer muss neu gestartet werden. Beim Neustart mit der e2fsck-Option wird die Fabric Interconnects SSD einer gründlichen Dateisystemprüfung und einem nicht interaktiven Reparaturprozess unterzogen, der zu Datenverlusten führen könnte. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sicherstellen, dass das Backup der kritischen Daten die Cisco UCS Manager-Datenbank enthält. Die Fehlerbehebung wird für ein Wartungsfenster empfohlen, da für Fabric Interconnect(s) ein Neustart erforderlich ist. Wenn nur ein Fabric Interconnect den Fehler anzeigt, muss nur dieser Fabric Interconnect neu gestartet werden. Wenn beide Fabric Interconnects den Fehler anzeigen und einen Neustart erfordern, stellen Sie sicher, dass der Datenpfad nach dem Neustart des ersten Fabric Interconnects vollständig verfügbar ist, bevor Sie mit dem zweiten beginnen, um Ausfälle zu vermeiden.

Auf dem Fabric Interconnect, der die Warnung meldet, müssen Schritte ausgeführt werden.

Rufen Sie die UCSM CLI auf, um die Befehle einzugeben:

FI-A# connect local-mgmt

FI-A(local-mgmt)# reboot e2fsck

Der Alarm wird innerhalb von 72 Stunden nach der Behebung des Problems gelöscht. Sollte sich der Fehler innerhalb dieses Zeitraums nicht beheben lassen, kann ein TAC-Ticket zur weiteren Untersuchung eröffnet werden. Wenn der Fehler in einer Firmware ausgelöst wird, die älter als 4.0(4k) oder 4.1(2a) ist, und dies später ebenfalls TAC-Unterstützung erfordert, um ihn zu beheben, da sie die Dateisystemüberprüfung manuell über die Debug-Shell durchführen können.

Zugehörige Informationen

- UCSM Admin Management Guide, Backup

- Technischer Support und Downloads von Cisco