Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Verifizierung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Upgrade von Cisco UCS Manager beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegendes Verständnis des Cisco UCS

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Softwareversion 4.2(2e)

- Softwareversion 4.3(3a)

- Fabric Interconnects 6454 (UCS-FI-6454)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Beispiel in diesem Leitfaden zeigt ein Paar Cisco Fabric Interconnects 6454 und führt ein Upgrade von Version 4.2(2e) auf 4.3(3a) mit dem Cisco UCS Infrastructure Software A-Paket durch.

Dieses Paket enthält Firmware-Images, die zum Aktualisieren der folgenden Komponenten erforderlich sind:

- Cisco UCS Manager-Software

- Kernel- und System-Firmware für Fabric Interconnects

- I/O-Modul-Firmware

Lesen Sie die offizielle Cisco Dokumentation für Ihr spezifisches Modell und die Firmware-Version der Fabric Interconnects, bevor Sie mit dieser Übung fortfahren.

Konfigurieren

Validieren Sie den Upgrade-Pfad für Ihre aktuelle Softwareversion auf der Website der Cisco UCS Manager Upgrade-/Downgrade-Support-Matrix.

1 Supportmanager

Weitere Empfehlungen für Firmware-Upgrades (bei Verwendung des Firmware Upgrade TAC Assistant-Tools) erhalten Sie über den Support Case Manager, wenn Sie eine Serviceanfrage stellen.

2 Supportanfrage-Manager

Laden Sie das für Ihr Fabric Interconnect-Modell erforderliche Firmware-Bündel von der Cisco Software Download Center-Website herunter.

Melden Sie sich mit Ihrem Cisco Konto an, um es herunterzuladen.

Beachten Sie, dass die FI-6454 dasselbe Firmware-Image wie die FI-64108 Fabric Interconnects verwendet, da es sich bei beiden um Fabric Interconnects der Serie 6400 handelt.

Akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cisco, damit der Download beginnen kann.

Melden Sie sich nach Abschluss des Downloads über die Fabric Interconnect-Cluster-IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domänennamen mit einem Konto mit Administratorberechtigungen an der UCS Manager-Webschnittstelle an.

Navigieren Sie zu Equipment (Geräte) > Firmware Management (Firmware-Management) > Installed Firmware (Installierte Firmware).

Erweitern Sie UCS Manager, und bestätigen Sie die aktuelle Firmware-Version von UCS Manager.

Navigieren Sie zuDownload Tasks, und klicken Sie auf Download Firmware (Firmware herunterladen).

5 Download-Aufgaben

Klicken Sie im Popup-Fenster aufDatei auswählen.

6 Datei auswählen

Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem das heruntergeladene Fabric Interconnect-Bündel gespeichert wurde, und wählen Sie die Datei Infra A,Bundle aus. Klicken Sie auf Öffnen und OK.

7 Datei öffnen

Nachdem das heruntergeladene Paket in UCS Manager importiert wurde, klicken Sie aufFirmware Auto Install (Automatische Firmware-Installation), und wählen Sie Infrastruktur-Firmware installieren unter Aktionen aus.

8 Installieren der Firmware

Überprüfen Sie alle Warnungen sorgfältig, und beheben Sie ausstehende Probleme im Popup-Fenster, falls erforderlich, bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Wählen SieAlle ignorieren aus, und klicken Sie auf Weiter

9 Alle ignorieren, Weiter

Wählen Sie das entsprechendeInfra Pack aus dem Dropdown-Menü aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Jetzt aktualisieren. Klicken Sie auf Beenden.

10 Upgrade jetzt, Abschluss

Klicken Sie aufJa, um die Warnung zu ignorieren, dass das Service Pack nicht ausgewählt wurde. Klicken Sie auf OK.

11 Installationswarnung

Um den Fortschritt der Aktualisierung zu überwachen, klicken Sie auf die Registerkarte FSM. Das Upgrade beginnt nach einigen Augenblicken.

Es wird dringend empfohlen, die Option Evakuieren zu aktivieren, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr während des Upgradeprozesses zwischen Fabric Interconnects übertragen wird, und um Unterbrechungen des Datenverkehrs zu vermeiden.

Dies geschieht in der Regel zuerst auf dem sekundären Fabric Interconnect.

12 Konfigurieren und Anwenden

Überprüfen der Pfade (aus UCS-Sicht) sowie aller virtuellen Pfade und/oder virtuellen Systeme, virtuellen NICs oder HBAs

Dadurch wird sichergestellt, dass der Datenverkehr während des Upgradeprozesses nicht beeinträchtigt wird.

Wenn vNIC oder vHBA ausgefallen sind, überprüfen Sie die Auswirkungen, und beheben Sie die Situation vor dem Upgrade.

Bei einem Upgrade der UCS-Infrastruktur wird das Upgrade auf dem sekundären Fabric Interconnect gestartet.

Wenn das Upgrade auf dem sekundären Fabric Interconnect abgeschlossen werden soll, werden Sie vom UCS-System vorübergehend abgemeldet.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der UCS Manager aktualisiert wird und die Managementprozesse ausgefallen sind. Die Datenebene bleibt jedoch aktiv, wenn sie von der Managementebene getrennt wird.

Wenn Sie SNMP konfiguriert haben, können Sie möglicherweise Warnmeldungen bezüglich des Zustands der Verwaltungsebene erhalten.

Dies ist normal. Daher wird empfohlen, die SNMP-Benachrichtigungen während des Upgrades zu deaktivieren und sie nach Abschluss der Aktivität erneut zu aktivieren.

Sobald das System wieder verfügbar ist, ist das Upgrade der UCS Manager-Komponente abgeschlossen.

Sie können sich wieder bei UCS Manager anmelden, um über die FSM-Registerkarte den Rest des Upgrades zu überwachen.

13 Automatische Installation der Firmware

Das untergeordnete Fabric Interconnect und das zugehörige Chassis-E/A-Modul führen dann die entsprechenden Upgrades durch.

14 Fabric Interconnects

Überprüfen Sie nach Abschluss, ob die neue Firmware-Version auf dem untergeordneten Fabric Interconnect installiert ist, indem Sie den untergeordneten Fabric Interconnect auswählen.

(in diesemFallFabric InterconnectBin der Geräteabschnitt des Navigationsbereichs).

Blättern Sie unter der Registerkarte Allgemein nach unten. Beobachten Sie im Abschnitt Firmware die neu installierte Firmware-Version auf dem untergeordneten Fabric Interconnect.

14 Fabric Interconnects

Der Vollständigkeit halber muss der primäre Fabric Interconnect aktualisiert und neu gestartet werden.

Es gibt eine Warnung, dass ein Neustart erforderlich ist, um effektive Änderungen vorzunehmen.

Hinweis: Dies ist ein wichtiger Schritt. Überprüfen Sie vor dem Neustart von Fabric Interconnect A, ob alle Pfade physisch und virtuell laufen und ob in beiden Fabric Interconnects eine hohe Verfügbarkeit vorliegt.

Dies ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Ausfällen. Ein Betriebssystem oder eine virtuelle Maschine scheint ausgeführt zu werden, der sekundäre Pfad ist jedoch nicht vollständig aktiv.

In diesem Fall verliert das Betriebssystem oder die virtuelle Maschine beim Neustart von Fabric Interconnect A möglicherweise die Verbindung, da kein Pfad gefunden werden kann.

Nachdem alle Komponenten verifiziert wurden, fahren Sie sicher fort, Fabric Interconnect A neu zu starten.

Klicken Sie auf dasPopup "Ausstehende Aktivitäten" oben rechts.

14 Fabric Interconnects

Wählen Sie Fabric Interconnects. Klicken Sie auf Jetzt neu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option Ja aus, und klicken Sie auf OK, um die Popups zu schließen.

17 Neustart, OK

Durch diesen Vorgang wird das primäre Fabric Interconnect neu gestartet, um das Firmware-Upgrade abzuschließen.

Während dieses Neustartvorgangs übernimmt die untergeordnete Hierarchiestufe die Führungsrolle des Systems im Cluster. Daher werden Sie vorübergehend vom UCS Manager abgemeldet.

18 Verbindungsfehler

Melden Sie sich nach der Wiederherstellung des Zugriffs auf die Benutzeroberfläche von UCS Manager wieder an.

Überwachen Sie den FSM erneut, um den Fortschritt des Upgrades zu überprüfen.

19 Fabric Interconnect A

Nach Abschluss des Upgrades übernimmt der vorherige primäre Fabric Interconnect die untergeordnete Rolle im Cluster.

Verifizierung

Um zu überprüfen, ob ein UCS Manager-Upgrade erfolgreich war, wählen Sie im Navigationsbereich Equipment (Geräte) die Option Fabric Interconnects aus.

Klicken Sie auf der Registerkarte Installed Firmware (Installierte Firmware) auf das Pluszeichen (+) zum Erweitern.

20 installierte Firmware

UCS Manager wurde erfolgreich aktualisiert.

Wenn Sie zuvor die Evakuierungseinstellung konfiguriert haben, sollten Sie diese jetzt deaktivieren.

21 Admin-Modus aus

Falls erforderlich, können Sie den Cluster-Lead mithilfe des folgenden CLI-Befehls im Modus "local-mgmt" ändern:

#cluster führe einen

22 Connect Cluster Lead

Geben Sie Yesto ein, um fortzufahren. Sie werden dann vorübergehend von den CLI- und GUI-Instanzen abgemeldet.

Melden Sie sich wieder bei UCS Manager an, um sicherzustellen, dass der Cluster-Lead jetzt Ihr vorheriger primärer Fabric Interconnect ist.

Ihr UCS Manager-Upgrade ist jetzt abgeschlossen.