Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

CIMC-IP-Adresse Wie wird sie konfiguriert? vergessen?

Neukonfiguration der CIMC-IP oder des Gateways ohne Neustart

Zurücksetzen des CIMC-Kennworts ohne Neustart

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden Methoden zum Konfigurieren und Anzeigen der Cisco Integrated Management Controller (CIMC)-Konfiguration vom Host-Betriebssystem aus beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Intelligent Platform Management Interface (IPMI)

- Unified Computing System (UCS) CIMC

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- C220 M4 mit 2.0(13e) Firmware-Version

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Zugehörige Produkte

Dieses Dokument kann auch mit folgenden Softwareversionen verwendet werden:

- IPMItool

- Linux-Betriebssystem (BS)

Hintergrundinformationen

Dieser Artikel kann verwendet werden, wenn die CIMC-IP-Adresse (IP) oder das CIMC-Kennwort nicht bekannt sind.

CIMC-IP-Adresse Wie wird sie konfiguriert? vergessen?

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

Neukonfiguration der CIMC-IP oder des Gateways ohne Neustart

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

Zurücksetzen des CIMC-Kennworts ohne Neustart

Schritt 1: Hier erhalten Sie eine Liste aller Benutzer im CIMC:

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

Schritt 2: Um das Kennwort zurückzusetzen, verwenden Sie die Benutzernummer aus der vorherigen Ausgabe:

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

Zugehörige Informationen

- IPMIUTIL-BENUTZERHANDBUCH VERSION 3.1.6

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems