Inhalt

Frage:

Umgebung:

Frage:

Warum wird diese Seite mit dem Browser-Fehler "MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE" blockiert?

Umgebung:

Cisco Web Security Appliance (WSA), AsyncOS Version 6.x und höher

Der Benachrichtigungscode unten

Benachrichtigungscodes: (1, MALWARE_GENERAL, BLOCK-MALWARE, , 0x0021aee7, 1220506712.572, QAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAKP8ACA=, http://www.domain.com/) is aufgrund der Tatsache, dass die angegebene URL eine niedrige Web-Reputationsbewertung aufweist (standardmäßig WBRS -6.0 oder darunter) und wird daher in den Zugriffsrichtlinien für die WBRS-Filter durch die Standardeinstellung blockiert.

Der Grund für die schlechte Reputationsbewertung ist, dass die Website entweder aktuell oder historisch als Spam/Viren/Trojaner von unseren Spam-Traps erkannt wurde.

Wenn Sie den WBRS-Scan für die Website umgehen möchten, können Sie die Website mithilfe von URL-Kategorien Whitelist zuweisen, da diese Vorrang vor der Webreputations-Filterung haben. Weitere Informationen zur manuellen Whitelist einer Webseite finden Sie unter "How do I manuelle whitelist a webpage on WSA" (Wie kann ich eine Webseite manuell Whitelist erstellen?).