Inhalt

Frage:

Frage:

Symptome: Wenn ich versuche, über die Cisco Web Security Appliance (WSA) auf eine Website zuzugreifen, zeigt der Proxy eine Fehlermeldung an, die Proxy Unlicensed:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

Die Feature-Schlüssel sind nicht abgelaufen. Was ist das Problem?

Umgebung: Cisco Web Security Appliance (WSA), alle Versionen von AsyncOS

Die EULA (Endbenutzer-Lizenzvereinbarung) wurde nicht akzeptiert, sollte aber sein.

Sie können diese Akzeptanz auf zwei Arten erreichen:

1. Ausführen des Systemeinrichtungs-Assistenten und Durchführen des Einrichtungsvorgangs: Registerkarte "Systemverwaltung" > "Systemeinrichtung" > "Systemeinrichtungs-Assistent".

2. Wechseln Sie zur Registerkarte 'Sicherheitsdienste' > 'Webproxy' > 'Einstellungen bearbeiten'. Wenn der Endbenutzer-Lizenzvertrag erscheint, wurde er noch nicht akzeptiert. Dies muss noch geschehen. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen bearbeiten" klicken, können Sie die Proxy-Optionen bearbeiten. Diese wurden bereits akzeptiert.