Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Beispielausgabe für Debugging

Fehlkonfiguration des Tunnelmodus

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine generische Routing-Kapselung (GRE) über IPSec zwischen einem Cisco VPN Concentrator der Serie 500 und einem Cisco Router mit Cisco IOS®-Software konfiguriert wird. Die GRE-over-IPSec-Funktion wird in der Softwareversion VPN 500 Concentrator 6.0(19) eingeführt.

In diesem Beispiel wird statisches Routing verwendet, um Pakete über den Tunnel weiterzuleiten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS Softwareversion 12.2(3)

- Cisco VPN 500 Concentrator Software, Version 6.0(19)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die in diesem Diagramm dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

GRE over IPSec wird zwischen dem Router 1720-1 mit Cisco IOS-Software und dem VPN 5002 Concentrator konfiguriert. Hinter dem Router und dem VPN-Konzentrator gibt es mehrere Netzwerke, die über Open Shortest Path First (OSPF) angekündigt werden. OSPF wird im GRE-Tunnel zwischen Router und VPN-Konzentrator ausgeführt.

- Diese Netzwerke befinden sich hinter dem Router 1720-1.

- 10.1.1.0/24

- 10.1.2.0/24

- 10.1.3.0/24

- Diese Netzwerke liegen hinter dem VPN 5002-Konzentrator.

- 20.1.1.0/24

- 20.1.2.0/24

- 20.1.3.0/24

Konfigurationen

In diesem Dokument werden diese Konfigurationen verwendet.

- 1720-1-Router

- VPN 5002 Concentrator

Hinweis: Mit den Cisco IOS Software Releases 12.2(13)T und höher (Codes von T-Train mit höherer Nummer, Code 12.3 und höher) müssen Sie die konfigurierte IPSec-Crypto Map nur auf die physische Schnittstelle anwenden. Sie müssen die Crypto Map nicht mehr auf die GRE-Tunnelschnittstelle anwenden. Die Verwendung der Crypto Map auf der physischen Schnittstelle und der Tunnelschnittstellen bei Verwendung der Cisco IOS Software Releases 12.2.(13)T und neuer sollte weiterhin funktionieren. Cisco Systems empfiehlt jedoch, die Crypto Map nur auf der physischen Schnittstelle anzuwenden.

1720-1-Router

Current configuration : 1305 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 1720-1

!

no logging buffered

no logging monitor

enable secret 5 $1$vIzI$RqD0LqlqbSFCCjVELFLfH/

!

memory-size iomem 15

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.16.172.21

!

!

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

mode transport

!

crypto map vpn 10 ipsec-isakmp

set peer 172.16.172.21

set transform-set myset

match address 102

!

cns event-service server

!

!

!

interface Tunnel0

ip address 50.1.1.1 255.255.255.252

tunnel source FastEthernet0

tunnel destination 172.16.172.21

crypto map vpn

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.172.39 255.255.255.240

speed auto

crypto map vpn

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.172.33

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.1.1

ip route 20.1.0.0 255.255.0.0 Tunnel0

no ip http server

!

access-list 102 permit gre host 172.16.172.39 host 172.16.172.21

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

no scheduler allocate

end

VPN 5002 Concentrator

[ General ]

VPNGateway               = 172.16.172.17

EthernetAddress          = 00:05:32:3e:90:40

DeviceType               = VPN 5002/8 Concentrator

ConfiguredOn             = Timeserver not configured

ConfiguredFrom           = Command Line, from Console

[ IKE Policy ]

Protection               = SHA_DES_G1

Protection               = MD5_DES_G2

Protection               = MD5_DES_G1

[ Tunnel Partner VPN 1 ]

KeyLifeSecs              = 3500

KeepaliveInterval        = 120

TunnelType               = GREinIPSec

InactivityTimeout        = 120

Transform                = ESP(MD5,DES)

BindTo                   = "Ethernet 1:0"

SharedKey                = "cisco123"

Certificates             = Off

Mode                     = Main

KeyManage                = Reliable

Partner                  = 172.16.172.39

[ IP VPN 1 ]

HelloInterval            = 10

SubnetMask               = 255.255.255.252

IPAddress                = 50.1.1.2

DirectedBroadcast        = Off

Numbered                 = On

Mode                     = Routed

[ IP Ethernet 1:0 ]

Mode                     = Routed

SubnetMask               = 255.255.255.240

IPBroadcast              = 172.16.172.32

IPAddress                = 172.16.172.21

[ IP Ethernet 0:0 ]

Mode                     = Routed

IPBroadcast              = 20.1.1.255

SubnetMask               = 255.255.255.0

IPAddress                = 20.1.1.1

[ Logging ]

Level                    = Debug

LogToAuxPort             = On

Enabled                  = On

[ Ethernet Interface Ethernet 0:0 ]

DUPLEX                   = half

SPEED                    = 10meg

[ IP Static ]

0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.1.5 1

10.1.1.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.2.0 255.255.255.0 VPN 1 1

10.1.3.0 255.255.255.0 VPN 1 1

Configuration size is 1696 out of 65500 bytes.

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- Diese Befehle können auf dem Cisco IOS-Router ausgeführt werden.

- show crypto isakmp sa - Zeigt alle aktuellen Sicherheitszuordnungen (SAs) der Internet Security Association und des Key Management Protocol (ISAKMP) an.

- show crypto ipsec sa - Zeigt alle aktuellen IPSec SAs an.

- show crypto engine connection active - Zeigt den Paketverschlüsselungs-/Entschlüsselungszähler für jede IPSec SAs an.

- Sie können diese Befehle mit dem VPN 5002 Concentrator ausführen.

- show system log buffer (Systemprotokollpuffer anzeigen) - Zeigt grundlegende Syslog-Informationen an.

- vpn trace dump: Zeigt detaillierte Informationen über VPN-Prozesse an.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

Sie können diese Befehle auf dem Cisco IOS-Router ausführen.

- debug crypto isakmp - Zeigt detaillierte Informationen über die Aushandlung von Internet Key Exchange (IKE) Phase I (Main Mode) an.

- debug crypto ipsec: Zeigt detaillierte Informationen über IKE Phase II (Quick Mode)-Aushandlung.

- debug crypto engine - Debuggt die Paketverschlüsselung/-entschlüsselung und den DH-Prozess (Diffie-Hellman).

Beispielausgabe für Debugging

Hier sehen Sie eine Beispielausgabe für das Debugging für den Router und den VPN Concentrator.

- Cisco IOS-Router

- VPN 5002 Concentrator

Debuggen auf dem Cisco IOS-Router

Die Ausgabe von debug crypto isakmp und debug crypto ipsec Befehlen auf dem Router wird hier angezeigt.

5d20h: ISAKMP (0:0): received packet from 172.16.172.21 (N) NEW SA

5d20h: ISAKMP: local port 500, remote port 500

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 1 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash SHA

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 2 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 2

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are not acceptable. Next payload is 3

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking ISAKMP transform 3 against priority 1 policy

5d20h: ISAKMP:      encryption DES-CBC

5d20h: ISAKMP:      hash MD5

5d20h: ISAKMP:      auth pre-share

5d20h: ISAKMP:      default group 1

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable. Next payload is 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing vendor id payload

5d20h: ISAKMP (0:81): SA is doing pre-shared key authentication

using id type ID_IPV4_ADDR

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_SA_SETUP

5d20h: ISAKMP (0:81): processing KE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): found peer pre-shared key matching 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (0:81): SKEYID state generated

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) MM_KEY_EXCH

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 0

5d20h: ISAKMP (0:81): SA has been authenticated with 172.16.172.21

5d20h: ISAKMP (81): ID payload

next-payload : 8

type         : 1

protocol     : 17

port         : 500

length       : 8

5d20h: ISAKMP (81): Total payload length: 12

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): processing HASH payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing SA payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): Checking IPSec proposal 1

5d20h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

5d20h: ISAKMP:   attributes in transform:

5d20h: ISAKMP:      SA life type in seconds

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x0 0xD 0xAC

5d20h: ISAKMP:      SA life type in kilobytes

5d20h: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x10 0x0 0x0

5d20h: ISAKMP:      encaps is 2

5d20h: ISAKMP:      authenticator is HMAC-MD5

5d20h: ISAKMP (0:81): atts are acceptable.

5d20h: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 0s and 0kb,

spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing NONCE payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR src 172.16.172.21 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): processing ID payload. message ID = 241

5d20h: ISAKMP (81): ID_IPV4_ADDR dst 172.16.172.39 prot 47 port 0

5d20h: ISAKMP (0:81): asking for 1 spis from ipsec

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(spi_response): getting spi 895566248 for SA

from 172.16.172.21   to 172.16.172.39   for prot 3

5d20h: ISAKMP: received ke message (2/1)

5d20h: ISAKMP (0:81): sending packet to 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): received packet from 172.16.172.21 (R) QM_IDLE

5d20h: ISAKMP (0:81): Creating IPSec SAs

5d20h:         inbound SA from 172.16.172.21 to 172.16.172.39

(proxy 172.16.172.21 to 172.16.172.39)

5d20h:         has spi 0x356141A8 and conn_id 362 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h:         outbound SA from 172.16.172.39   to 172.16.172.21

(proxy 172.16.172.39   to 172.16.172.21  )

5d20h:         has spi 337 and conn_id 363 and flags 0

5d20h:         lifetime of 3500 seconds

5d20h:         lifetime of 1048576 kilobytes

5d20h: ISAKMP (0:81): deleting node 241 error FALSE reason

"quick mode done (await()"

5d20h: IPSEC(key_engine): got a queue event...

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) dest= 172.16.172.39, src= 172.16.172.21,

dest_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

src_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x356141A8(895566248), conn_id= 362, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) src= 172.16.172.39, dest= 172.16.172.21,

src_proxy= 172.16.172.39/0.0.0.0/47/0 (type=1),

dest_proxy= 172.16.172.21/0.0.0.0/47/0 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 3500s and 1048576kb,

spi= 0x151(337), conn_id= 363, keysize= 0, flags= 0x0

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.39, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x356141A8(895566248),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 362

5d20h: IPSEC(create_sa): sa created,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x151(337),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 363

5d20h: IPSEC(add_sa): peer asks for new SAs -- expire current in 120 sec.,

(sa) sa_dest= 172.16.172.21, sa_prot= 50,

sa_spi= 0x150(336),

sa_trans= esp-des esp-md5-hmac , sa_conn_id= 361,

(identity) local= 172.16.172.39, remote= 172.16.172.21,

local_proxy= 172.16.172.39/255.255.255.255/47/0 (type=1),

remote_proxy= 172.16.172.21/255.255.255.255/47/0 (type=1)

1720-1#

1720-1#show crypto isakmp sa

dst             src             state           conn-id    slot

172.16.172.39   172.16.172.21   QM_IDLE              81       0

1720-1#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 34901, #pkts encrypt: 34901, #pkts digest 34901

#pkts decaps: 34900, #pkts decrypt: 34900, #pkts verify 34900

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046258/3306)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

interface: Tunnel0

Crypto map tag: vpn, local addr. 172.16.172.39

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={transport_parent,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1514, media mtu 1514

current outbound spi: 0

inbound esp sas:

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

local  ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.39/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.172.21/255.255.255.255/47/0)

current_peer: 172.16.172.21

PERMIT, flags={origin_is_acl,transport_parent,parent_is_transport,}

#pkts encaps: 35657, #pkts encrypt: 35657, #pkts digest 35657

#pkts decaps: 35656, #pkts decrypt: 35656, #pkts verify 35656

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0,

#pkts decompress failed: 0, #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 172.16.172.39, remote crypto endpt.: 172.16.172.21

path mtu 1500, media mtu 1500

current outbound spi: 151

inbound esp sas:

spi: 0x356141A8(895566248)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 362, flow_id: 163, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x151(337)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 363, flow_id: 164, crypto map: vpn

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (1046154/3302)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

1720-1#show crypto engine connections active

ID Interface             IP-Address    State  Algorithm    Encrypt Decrypt

81 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0       0

362 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB      0   23194

363 FastEthernet0  172.16.172.39   set  HMAC_MD5+DES_56_CB  23195       0

Debugs auf dem VPN 5002 Concentrator

Die Syslog-Ausgabe im VPN-Konzentrator wird hier angezeigt.

VPN5002_8_323E9040: Main# VPN 0:1 opened for 172.16.172.39 from 172.16.172.39.

User assigned IP address 50.1.1.2

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn partner verbose

Port        Partner         Partner  Default  Bindto          Connect

Number      Address         Port     Partner  Address         Time

--------------------------------------------------------------------------

VPN 0:1     172.16.172.39   500      No       172.16.172.21   00:00:13:26

Auth/Encrypt: MD5e/DES  User Auth: Shared Key

Access: Static Peer: 172.16.172.39    Local: 172.16.172.21

Start:14518 seconds Managed:15299 seconds State:imnt_maintenance

IOP slot 1:

No active connections found.

VPN5002_8_323E9040: Main#show vpn statistics verbose

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  1        0        1        81       81       1        158

Total     1        0        1        81       81       1        158

Stats             VPN0:1

Wrapped            79733

Unwrapped          79734

BadEncap               0

BadAuth                0

BadEncrypt             0

rx IP              79749

rx IPX                 0

rx Other               0

tx IP              79761

tx IPX                 0

tx Other               0

IKE rekey              0

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

IOP slot 1:

Current  In       High     Running  Script   Script   Script

Active   Negot    Water    Total    Starts   OK       Error

--------------------------------------------------------------

Users     0        0        0        0        0        0        0

Partners  0        0        0        0        0        0        0

Total     0        0        0        0        0        0        0

Stats

Wrapped

Unwrapped

BadEncap

BadAuth

BadEncrypt

rx IP

rx IPX

rx Other

tx IP

tx IPX

tx Other

IKE rekey

Input VPN pkts dropped due to no SA: 0

Input VPN pkts dropped due to no free queue entries: 0

Fehlkonfiguration des Tunnelmodus

Der VPN 5000 Concentrator schlägt standardmäßig den Transportmodus vor, wenn GRE over IPSec verwendet wird. Wenn der Cisco IOS-Router für den Tunnelmodus falsch konfiguriert ist, treten diese Fehler auf.

Hier wird die Fehlerausgabe auf dem Cisco IOS-Router angezeigt.

2d21h: ISAKMP (0:23): Checking IPSec proposal 1

2d21h: ISAKMP: transform 1, ESP_DES

2d21h: ISAKMP: attributes in transform:

2d21h: ISAKMP: SA life type in seconds

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x1 0x51 0x80

2d21h: ISAKMP: SA life type in kilobytes

2d21h: ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x10 0x0 0x0

2d21h: ISAKMP: encaps is 2

2d21h: ISAKMP: authenticator is HMAC-MD5

2d21h: IPSEC(validate_proposal): invalid transform proposal flags -- 0x0

Das Protokoll im VPN 5002-Konzentrator zeigt einen Eintrag an, der dieser Ausgabe ähnelt.

lan-lan-VPN0:1:[172.16.172.39]: received notify from partner --

notify: NO PROPOSAL CHOSEN

Zugehörige Informationen

- Cisco VPN Concentrators der Serie 5000 - Ankündigung des Vertriebsendes

- Support-Seite für Cisco VPN 500 Concentrator

- Support-Seite für Cisco VPN 5000-Client

- IPSec-Support-Seite

- Technischer Support - Cisco Systems