Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Unterschied zwischen der primären und sekundären Einheit in der Failover-Konfiguration

Unterschied zwischen aktiven und Standby-Einheiten in der Failover-Konfiguration

Ersetzen Sie den sekundären Firewall-Fehler.

Ersetzen Sie den primären Firewall-Fehler.

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Adaptive Security Appliance (ASA)-Firewall durch ein Aktiv/Standby-Failover-Paar ersetzen.

Hintergrundinformationen

Die ASA-Firewalls unterstützen zwei Failover-Konfigurationen: Active/Active-Failover und Active/Standby-Failover.

Es gibt 2 Firewalls:

- Firewall-a ist primär/aktiv

- Firewall-b ist sekundär/Standby

Unterschied zwischen der primären und sekundären Einheit in der Failover-Konfiguration

Dieser Befehl bedeutet, dass diese Firewall die aktive Konfiguration immer an die sekundäre Firewall weiterleitet.

# failover lan unit primary

Dieser Befehl bedeutet, dass diese Firewall immer die aktive Konfiguration von der primären Firewall erhält.

# failover lan unit secondary

Unterschied zwischen aktiven und Standby-Einheiten in der Failover-Konfiguration

Dieser Befehl bedeutet, dass diese Firewall die aktive aktive Firewall im Failover-Paar ist.

# failover active

Dieser Befehl bedeutet, dass diese Firewall als Standby-Firewall im Failover-Paar fungiert.

# failover standby

Ersetzen Sie den sekundären Firewall-Fehler.

1. Überprüfen Sie, ob die primäre Firewall aktiv und online ist. Beispiele:

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. Herunterfahren und physisches Entfernen der sekundären Firewall

3. Fügen Sie die neue sekundäre Firewall physisch hinzu, und schalten Sie sie ein.

4. Wenn die neue sekundäre Firewall mit der werkseitigen Standardkonfiguration aktiviert wurde, aktivieren Sie den Failover-Link, den physischen Failover-Link,no shutdown.

Beispiel:

firewall-a/pri/act#conf t

firewall-a/pri/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/act#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/act#(config)#exit

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

5. Konfigurieren Sie Failover-Befehle. Beispiele:

firewall-a/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/sec/stby#

6. Aktivieren Sie Failover auf der neuen sekundären Firewall. Beispiele:

firewall-b/sec/stby#conf t

firewall-b/sec/stby#(config)#failover

firewall-b/sec/stby#(config)#exit

firewall-b/sec/stby#

firewall-b/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-b/sec/stby#

7. Warten Sie, bis die aktive Konfiguration mit der neuen Einheit synchronisiert wurde, und validieren Sie den korrekten Failover-Status. Beispiele:

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

Hinweis: Beachten Sie, dass die primäre Firewall (Firewall-a) die Konfiguration an die sekundäre Firewall (Firewall-b) sendet.

8. Speichern Sie die Konfiguration auf dem primären/aktiven Gerät, und validieren Sie den Schreibspeicher auf dem neuen sekundären/Standby-Gerät. Beispiele:

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

9. Überprüfen Sie, ob das Failover-Paar auf beiden Firewalls aktiv ist. Beispiele:

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Ersetzen Sie den primären Firewall-Fehler.

1. Überprüfen Sie, ob die sekundäre Firewall aktiv und online ist. Beispiele:

firewall-b/sec/act# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Active

Active time: 2204 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

2. Herunterfahren und physisches Entfernen der primären Firewall

3. Fügen Sie die neue primäre Firewall physisch hinzu, und schalten Sie sie ein.

4. Jetzt wird die neue primäre Firewall mit der werkseitigen Standardkonfiguration aktiviert.

5. Aktivieren Sie die Failover-Verbindung, und fahren Sie die physische Failover-Verbindung nicht herunter. Beispiele:

firewall-a/pri/stby#conf t

firewall-a/pri/stby#(config)#interface Port-channel1

firewall-a/pri/stby#(config-if)#no shutdown

firewall-a/pri/stby#(config)#exit

firewall-a/pri/stby#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#interface Port-channel1

firewall-b/sec/act#(config-if)#no shutdown

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act#

6. Speichern der Konfiguration Schreiben Sie Speicher auf die sekundäre/aktive Firewall, und stellen Sie sicher, dass sich die sekundäre Failover-LAN-Einheit in der Startkonfiguration befindet.

Beispiel:

firewall-b/sec/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-b/sec/act# show start | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

7. Failover-Befehle konfigurieren.

1. Auf der sekundären/aktiven Firewall müssen Sie zuerst den Befehl failover lan unit primary festlegen, um sicherzustellen, dass die aktive Konfiguration von der sekundären/aktiven Firewall auf die neue Standardkonfiguration primary/standby Firewall verschoben wird. Beispiele:

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit secondary

firewall-b/sec/act#

firewall-b/sec/act#conf t

firewall-b/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-b/sec/act#(config)#exit

firewall-b/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-b/pri/act#

b. Validierung der Failover-Konfiguration auf beiden Geräten Beispiele:

firewall-b/pri/act# sh run | inc fail

failover

failover lan unit primary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface sync Port-channel1

failover link sync Port-channel1

failover interface ip sync 10.10.13.9 255.255.255.252 standby 10.10.13.10

no failover wait-disable

firewall-a/sec/stby#

8. Aktivieren Sie Failover auf der neuen primären Firewall. Beispiele:

firewall-a/sec/stby#conf t

firewall-a/sec/stby#(config)#failover

firewall-a/sec/stby#(config)#exit

firewall-a/sec/stby#

firewall-a/sec/stby# sh run | inc fail

failover

firewall-a/sec/stby#

9. Warten Sie, bis die aktive Konfiguration mit der neuen Einheit synchronisiert wurde, und validieren Sie den korrekten Failover-Status. Beispiele:

firewall-b/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-b/pri/act#

firewall-a/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-a/sec/stby#

Hinweis: Beachten Sie, dass die primäre Firewall (Firewall-b) die Konfiguration an die sekundäre Firewall (Firewall-a) sendet. Schreiben Sie keinen Speicher auf die nun primäre/aktive Firewall (Firewall-b).

10. Laden Sie die nun primäre/aktive Firewall (Firewall-b) neu, sodass sie wieder als sekundäre/Standby-Firewall gestartet wird.

firewall-b/pri/act#reload

11. Wechseln Sie direkt nach der Ausführung des Befehls "firewall-b reload" (warten Sie 15 Sekunden) zur neuen primären Firewall (firewall-a), und geben Sie den primären Befehl failover lan unit gefolgt von Schreibspeicher ein.

firewall-a/sec/act#conf t

firewall-a/sec/act#(config)#failover lan unit primary

firewall-a/sec/act#(config)#exit

firewall-a/sec/act# sh run | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act# write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act# show start | inc unit

failover lan unit primary

firewall-a/pri/act#

12. Warten Sie, bis die Firewall-b vollständig gestartet ist, und verbinden Sie das Failover-Paar als sekundär/Standby. Beispiele:

firewall-a/pri/act#

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

Beginning configuration replication from mate.

End configuration replication from mate.

firewall-b/sec/stby#

Hinweis: Beachten Sie, dass die primäre Firewall (Firewall-a) die Konfiguration an die sekundäre Firewall (Firewall-b) sendet.

13. Speichern Sie die Konfiguration, schreiben Sie Arbeitsspeicher auf das primäre/aktive Gerät, und validieren Sie den Schreibspeicher auf dem neuen sekundären/Standby-Gerät. Beispiele:

firewall-a/pri/act#write memory

Building configuration...

Cryptochecksum: ad317407 935a773c 6c5fb66a c5edc342

64509 bytes copied in 9.290 secs (7167 bytes/sec)

[OK]

firewall-a/pri/act#

firewall-b/sec/stby#

May 24 2023 15:16:21 firewall-b : %ASA-5-111001: Begin configuration: console writing to memory

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111004: console end configuration: OK

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111008: User 'failover' executed the 'write memory' command.

May 24 2023 15:16:22 firewall-b : %ASA-5-111010: User 'failover', running 'N/A' from IP x.x.x.x , executed 'write memory'

firewall-b/sec/stby#

14. Überprüfen Sie, ob das Failover-Paar auf beiden Firewalls aktiv ist. Beispiele:

firewall-a/pri/act# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL1, Mate JADSERIAL2

Last Failover at: 19:54:29 GMT May 23 2023

This host: Primary - Active

Active time: 71564 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

firewall-b/sec/stby# show failover

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: sync Port-channel1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

Version: Ours 9.12(4)56, Mate 9.12(4)56

Serial Number: Ours JADSERIAL2, Mate JADSERIAL1

Last Failover at: 20:51:27 GMT May 23 2023

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.2): Normal (Not-Monitored)

Interface outside (10.1.1.2): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.2): Normal (Not-Monitored)

Other host: Primary - Active

Active time: 71635 (sec)

slot 0: FPR-2110 hw/sw rev (49.46/9.12(4)56) status (Up Sys)

Interface inside (10.0.0.1: Normal (Not-Monitored)

Interface outide (10.1.1.1): Normal (Not-Monitored)

Interface management (10.2.2.1): Normal (Not-Monitored)