Inhalt

Einführung

Analyse

Empfehlungen

Einführung

Frage: Warum verbraucht der Linkprozess für Firepower Threat Defense 100 % (oder mehr) CPU?

Antwort: Dies ist normal, da der Lina-Prozess ständig die Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) für den Eingangsdatenverkehr abfragt. Kurz gesagt, die Lina-Prozessauslastung kann problemlos ignoriert werden.

Unterstützt von Mikis Zafeiroudis, Ignacio Penalva, Haitham Jaradat und David Torres Rivas, Cisco TAC Engineers.

Analyse

FirePOWER Threat Defense ist ein einheitliches Betriebssystem, das aus zwei Engines (ASA und Snort) besteht.

Die FTD-CLI zeigt, dass der Lina-Prozess (ASA-Engine) eine Menge CPU-Zyklen verbraucht. Hier ein Beispiel für ein FTD, das auf der ASA5506-X-Appliance ausgeführt wird:

> system support utilization

top - 01:26:40 up 12 days, 16:00,  1 user,  load average: 22.08, 22.10, 22.10

Tasks: 161 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.6%us,  4.1%sy,  0.0%ni, 73.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   3927684k total,  2793860k used,   120904k free,   181548k buffers

Swap:  3996668k total,   257632k used,  3739036k free,   831372k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

23000 root       0 -20 1138m 513m  91m S   99 13.4  18205:20 lina <--

2952 admin     20   0 15240 1156  848 R    2  0.0   0:00.02 top

22941 root      20   0  266m 2316 2108 S    2  0.1  47:16.70 ndmain.bin

1 root      20   0  4232  652  620 S    0  0.0   0:12.40 init

In der obigen Ausgabe sollten Sie eigentlich die CPU-Auslastung von us (user) + sy (system) sowie den Wert von id (idle - not used) berücksichtigen.

Hier sehen Sie eine FTD, die auf der FPR-9300-Appliance ausgeführt wird:

> system support utilization

top - 04:30:22 up 40 days,  5:22,  0 users,  load average: 26.12, 26.10, 26.13

Tasks: 568 total,   1 running, 566 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 77.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  264374828k total, 28976700k used, 234868048k free,      268k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   529812k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

12772 root       0 -20 24.8g 541m  88m S 1593 0.2 927288:05 lina  <--

12594 mysql     20   0 3063m 150m 9140 S    4  0.1  56:28.39 mysqld

12608 root      20   0 24696 2848 1192 S    2  0.0 422:45.07 pdts_proc

43145 admin     20   0 15648 1484  844 R    2  0.0   0:00.01 top

1 root      20   0  4232  632  552 S    0  0.0   0:15.43 init

Empfehlungen

- In der 'System Support-Nutzung' ignorieren Sie die 'lina' Prozessauslastung.

- Um die FTD-CPU-Auslastung zu überwachen, prüfen Sie die Werte 'us' + 'sys' + 'id'.

- Hinsichtlich der Überwachung der ASA-Engine sollten Sie die folgenden Ausgaben überprüfen:

Ausgabe 1

> show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

Ausgabe 2

> show processes cpu-usage sorted non-zero

PC                    Thread                5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f42428f1fd9   0x00007f42290b9ea0     0.2%     0.0%     0.0%   ci/console