Inhalt

Einführung

Ergebnisse

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Bedingungen, die bestimmte Authentifizierungsergebnisse für DKIM ergeben.

Ergebnisse

DomainKeys Identified Mail (DKIM) ist ein E-Mail-Validierungssystem, das E-Mail-Spoofing erkennt, indem es einen Mechanismus bereitstellt, mit dem Empfänger-Mail-Empfänger überprüfen können, ob eingehende E-Mails aus einer Domäne von den Administratoren dieser Domäne autorisiert werden.

Die Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) kann mit DKIM-Signierung und -Verifizierung EIN/AUS folgende Ergebnisse liefern:

DKIM-Signatur

(Sending End)

DKIM-Verifizierung

(Empfangsende)

Ergebnis

EIN

EIN

Pass/Permerror/Temperror/Hardfail

EIN

AUS

Keine

AUS

AUS

Keine

AUS

EIN

Neutral

- Bestehen. Die Nachricht hat die Authentifizierungstests bestanden.

- Neutral. Die Authentifizierung wurde nicht durchgeführt.

- Temperament. Ein behebbarer Fehler ist aufgetreten.

- Permerror. Ein nicht behebbarer Fehler ist aufgetreten.

- Hardfail. Die Authentifizierungstests sind fehlgeschlagen.

- Keine. Die Nachricht wurde nicht signiert.

Wenn die Überprüfung von DKIM in Mail Flow Policies (Mail-Fluss-Richtlinien) am empfangenden Ende deaktiviert ist, wird das DKIM-Ergebnis nicht in Mail-Protokollen angezeigt. Das Ergebnis "none" kann jedoch in den Content-Filtern abgeglichen werden.

Zugehörige Informationen

- AsyncOS E-Mail-Benutzerhandbuch

- Kontaktdaten des GLO-Supports

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems