Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Bedeutung "verifiziertes Nein" für eingehende SMTP-Verbindungen beschrieben.

Hintergrundinformationen

Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Protokollmeldung mit "verifiziertem Nein":

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

Meldungen dieses Typs weisen auf Folgendes hin:

1. Die IP-Adresse kehrt nicht zu einem vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) um.

2. Der in der Umkehrauflösung gefundene Hostname leitet die Weiterleitung nicht an dieselbe IP-Adresse weiter, die mit der Verbindung verbunden ist.

Diese Bedingung wird häufig bei ISPs mit schlecht gepflegten DNS-Datensätzen beobachtet.

Diese Bedingung führt in der Regel nicht zum Ausfall der Zustellung von E-Mails.

Cisco Kunden können Nachrichten aus Domänen mit DNS-Problemen drosseln oder blockieren.