Inhalt

Einführung

Warnmeldung

Optionale Maßnahmen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Ursache der Antivirus-Timeout-Fehlermeldung auf der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA).

Warnmeldung

Die Anti-Virus-Timeout-Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn das Sophos Antivirus-Modul versucht, eine Nachricht zu scannen, aber das konfigurierte Timeout erreicht, bevor die Prüfung abgeschlossen werden kann. Diese Warnung ist rein informativ und erfordert in den meisten Konfigurationen keine Maßnahmen.

MID 123456 antivirus timeout error

Optionale Maßnahmen

Diese Nachricht wird mit der Sophos-Konfiguration für nicht scanbare Nachrichten behandelt, die für diese Nachricht aktiv war. Diese wird durch die Richtlinie für eingehende oder ausgehende Nachrichten bestimmt, die der Nachricht zugeordnet wurde.

Wenn diese Timeout-Fehler häufig auftreten, kann dies darauf hindeuten, dass das System häufig große Nachrichten verarbeitet oder eine große E-Mail-Menge verarbeitet. Obwohl nicht empfohlen, können Sie diese Zeitüberschreitungsgrenze mit dem Befehl antivirusconfig erhöhen.