Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Fehlerbehebung für die Größe des Speicherpools durchgeführt wird, wenn der zulässige Bereich zwischen 2 und 512 auf der Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) liegt.

Problem

Wenn Sie den Befehl url-block url-mempool 10240 auf der ASA im Multiple-Mode eingeben, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Lösung

Die maximale Größe des URL-Pufferspeichers (url-mempool) ist auf der ASA im Einzelmodus auf 10.240 KB festgelegt. Im Multiple-Modus kann jedoch für jeden Kontext maximal 512 KB dem url-mempool zugewiesen werden. Dieser Maximalwert ist hardcodiert und kann nicht geändert werden.

Hinweis: Die maximal zulässige URL-Größe (konfiguriert mit dem Befehl url-block url-size) muss kleiner als die Größe url-mempool sein. Daher müssen Sie, bevor Sie den Wert der URL-Größe erhöhen, den Wert des url-mempools erhöhen, je nachdem, in welchem Modus die ASA ausgeführt wird.

Zugehörige Informationen

- ASA Häufig gestellte Fragen: Kann eine ASA im transparenten Modus ohne IP-Adresse in der Bridge-Gruppe konfiguriert werden?

- ASA Häufig gestellte Fragen: Kann ich statischere NAT-Einträge als die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen für die jeweilige Plattform konfigurieren?

- ASA Adaptive Security Appliance der Serie 5500 - Häufig gestellte Fragen