Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

IPv6 auf der erforderlichen Schnittstelle aktivieren

Definieren Sie ggf. die IPv6-Zugriffslisten.

Geben Sie die IPv6-Routeninformationen an.

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt eine Basiskonfiguration, die IPv6 auf der Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) aktiviert, um die IPv6-Pakete zu übergeben. Diese Konfiguration wird mit dem Adaptive Security Device Manager (ASDM) angezeigt. Die Unterstützung der IPv6-Pakete auf der Cisco ASA-Software, Version 7.0(1), ist ebenfalls über die Cisco ASA-Software verfügbar. Die Unterstützung für die Konfiguration über ASDM steht jedoch ab Version 6.2 der Cisco ASDM-Software zur Verfügung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco ASA mit Version 8.2

- Cisco ASDM mit Version 6.3

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Gehen Sie wie folgt vor, um die IPv6-Pakete über die ASA zu leiten:

1. Aktivieren Sie IPv6 auf den erforderlichen Schnittstellen.

2. Definieren Sie ggf. die IPv6-Zugriffslisten.

3. Geben Sie die IPv6-Routeninformationen an.

Konfigurieren

Führen Sie diese detaillierten Schritte aus.

IPv6 auf der erforderlichen Schnittstelle aktivieren

1. Wählen Sie Configuration > Device Setup > Interface (Konfiguration > Geräte-Setup > Schnittstelle), wählen Sie die gewünschte Schnittstelle aus, und klicken Sie auf Edit (Bearbeiten).

2. Klicken Sie auf die Registerkarte IPv6, um die zugehörigen IPv6-Einstellungen anzugeben.

3. Wählen Sie die Option IPv6 aktivieren, und klicken Sie dann im Abschnitt IPv6-Schnittstellenadressen auf Hinzufügen.

4. Klicken Sie auf OK.

5. Klicken Sie auf OK, um zum Bereich Schnittstellen zurückzukehren.

Definieren Sie ggf. die IPv6-Zugriffslisten.

1. Wählen Sie Konfiguration > Firewall > Zugriffsregeln, und klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche Hinzufügen, um die Option IPv6-Zugriffsregel hinzufügen auszuwählen. Ein neues Fenster wird angezeigt:

2. Klicken Sie auf OK, und klicken Sie auf Einfg, um eine weitere Zugriffsregeloption aus dem Dropdown-Menü Hinzufügen hinzuzufügen.

3. Klicken Sie auf OK. Die konfigurierten Zugriffsregeln finden Sie hier:

4. Wählen Sie die Option Nur IPv6-Zugriffsregeln aus.

Geben Sie die IPv6-Routeninformationen an.

1. Wählen Sie Configuration > Device Setup > Routing > Static Routes (Konfiguration > Geräteeinrichtung > Routing > Statische Routen) aus, und klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um eine Route hinzuzufügen.

2. Klicken Sie auf OK, um zum Bereich "Statische Routen" zurückzukehren.

3. Wählen Sie IPv6 Routes Only (Nur IPv6-Routen) aus, um die konfigurierte Route anzuzeigen.

Damit ist die erforderliche Basiskonfiguration abgeschlossen, damit die ASA die IPv6-Pakete weiterleitet.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- ASA-Konfigurationsbeispiele und technische Hinweise

- Konfigurieren der IPv6-Adressierung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems