Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Übersicht der erforderlichen Änderungen

XML-Einstellungen zum Aktivieren der AnyConnect SCEP-Funktion

Konfigurieren der ASA zur Unterstützung des SCEP-Protokolls für AnyConnect

AnyConnect SCEP testen

Zertifikatsspeicherung in Microsoft Windows nach SCEP-Anforderung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Die SCEP-Anmeldungsfunktion wird in AnyConnect Standalone Client 2.4 eingeführt. Bei diesem Prozess ändern Sie das AnyConnect XML-Profil, um eine SCEP-bezogene Konfiguration einzuschließen, und erstellen eine bestimmte Gruppenrichtlinie und ein bestimmtes Verbindungsprofil für die Zertifikatregistrierung. Wenn ein AnyConnect-Benutzer eine Verbindung zu dieser bestimmten Gruppe herstellt, sendet AnyConnect eine Zertifikatsanmeldungsanfrage an den CA-Server, und der CA-Server akzeptiert oder verweigert die Anforderung automatisch.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Adaptive Security Appliances der Serie ASA 5500 mit Softwareversion 8.x

- Cisco AnyConnect VPN Version 2.4

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Ziel der automatischen SCEP-Registrierung für AnyConnect ist die sichere und skalierbare Ausstellung eines Zertifikats für den Client. Beispielsweise müssen Benutzer kein Zertifikat von einem CA-Server anfordern. Diese Funktion ist im AnyConnect-Client integriert. Die Zertifikate werden den Clients basierend auf den in der XML-Profildatei erwähnten Zertifikatsparametern ausgestellt.

Übersicht der erforderlichen Änderungen

Für die SCEP-Registrierung bei AnyConnect müssen bestimmte Zertifikatsparameter im XML-Profil definiert werden. Auf der ASA wird eine Gruppenrichtlinie und ein Verbindungsprofil für die Zertifikatsregistrierung erstellt, und das XML-Profil ist dieser Richtlinie zugeordnet. Der AnyConnect-Client stellt eine Verbindung zum Verbindungsprofil her, das diese spezifische Richtlinie verwendet, und sendet eine Anforderung für ein Zertifikat mit den Parametern, die in der XML-Datei definiert sind. Die Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) akzeptiert oder verweigert die Anfrage automatisch. Der AnyConnect-Client ruft Zertifikate mit dem SCEP-Protokoll ab, wenn das <CertificateSCEP>-Element in einem Clientprofil definiert ist.

Die Client-Zertifikatsauthentifizierung muss fehlgeschlagen sein, bevor AnyConnect versucht, die neuen Zertifikate automatisch abzurufen. Wenn Sie also bereits ein gültiges Zertifikat installiert haben, erfolgt die Registrierung nicht.

Wenn sich Benutzer bei der bestimmten Gruppe anmelden, werden sie automatisch registriert. Es gibt auch eine manuelle Methode zum Abrufen von Zertifikaten, bei der Benutzern eine Schaltfläche Zertifikat abrufen angezeigt wird. Dies funktioniert nur, wenn der Client direkten Zugriff auf den CA-Server hat, nicht über den Tunnel.

Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch für den Cisco AnyConnect VPN-Client, Version 2.4.

XML-Einstellungen zum Aktivieren der AnyConnect SCEP-Funktion

Dies sind die wichtigen Elemente, die in der XML-Datei von AnyConnect definiert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch für den Cisco AnyConnect VPN-Client, Version 2.4.

- <AutomaticSCEPHost> - Gibt den ASA-Hostnamen und das Verbindungsprofil (Tunnelgruppe) an, für die der SCEP-Zertifikatsabruf konfiguriert ist. Der Wert muss im Format des vollqualifizierten Domänennamens des ASA\Connection-Profilnamens oder der IP-Adresse des ASA\Connection-Profilnamens sein.

- <CAURL> - Identifiziert den SCEP CA-Server.

- <CertificateSCEP>: Definiert, wie der Inhalt des Zertifikats angefordert wird.

- <DisplayGetCertButton>: Bestimmt, ob die AnyConnect-GUI die Schaltfläche Zertifikat abrufen anzeigt. Benutzer können die Verlängerung oder Bereitstellung des Zertifikats manuell beantragen.

Hier ein Beispielprofil:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/AnyConnectProfile.xsd">

<ClientInitialization>

<UseStartBeforeLogon UserControllable="true">false</UseStartBeforeLogon>

<AutomaticCertSelection UserControllable="true">true</AutomaticCertSelection>

<ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>

<CertificateStore>All</CertificateStore>

<CertificateStoreOverride>false</CertificateStoreOverride>

<ProxySettings>Native</ProxySettings>

<AutoConnectOnStart UserControllable="true">true</AutoConnectOnStart>

<MinimizeOnConnect UserControllable="true">true</MinimizeOnConnect>

<LocalLanAccess UserControllable="true">false</LocalLanAccess>

<AutoReconnect UserControllable="false">true

<AutoReconnectBehavior UserControllable="false">

ReconnectAfterResume

</AutoReconnectBehavior>

</AutoReconnect>

<AutoUpdate UserControllable="false">true</AutoUpdate>

<RSASecurIDIntegration UserControllable="false">

Automatic

</RSASecurIDIntegration>

<WindowsLogonEnforcement>SingleLocalLogon</WindowsLogonEnforcement>

<WindowsVPNEstablishment>AllowRemoteUsers</WindowsVPNEstablishment>

<AutomaticVPNPolicy>false</AutomaticVPNPolicy>

<PPPExclusion UserControllable="false">Automatic

<PPPExclusionServerIP UserControllable="false"></PPPExclusionServerIP>

</PPPExclusion>

<EnableScripting UserControllable="false">false</EnableScripting>

<CertificateEnrollment>

<AutomaticSCEPHost>asa2.cisco.com/certenroll</AutomaticSCEPHost>

<CAURL PromptForChallengePW="false">

http://10.11.11.1/certsrv/mscep/mscep.dll

</CAURL>

<CertificateSCEP>

<Name_CN>cisco</Name_CN>

<Company_O>Cisco</Company_O>

<DisplayGetCertButton>true</DisplayGetCertButton>

</CertificateSCEP>

</CertificateEnrollment>

</ClientInitialization>

<ServerList>

<HostEntry>

<HostName>asa2.cisco.com</HostName>

</HostEntry>

</ServerList>

</AnyConnectProfile>

Konfigurieren der ASA zur Unterstützung des SCEP-Protokolls für AnyConnect

Um den Zugriff auf eine private Registrierungs-Authority (RA) zu ermöglichen, muss der ASA-Administrator einen Alias erstellen, der über eine ACL verfügt, die die private Netzwerkverbindung auf das gewünschte RA beschränkt. Um ein Zertifikat automatisch abzurufen, verbinden sich Benutzer und authentifizieren sich bei diesem Alias.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie einen Alias auf der ASA, um auf die spezifische konfigurierte Gruppe zu zeigen.

2. Geben Sie den Alias im <AutomaticSCEPHost>-Element im Clientprofil des Benutzers an.

3. Hängen Sie das Clientprofil, das den <CertificateEnrollment>-Abschnitt enthält, an die spezifische konfigurierte Gruppe an.

4. Legen Sie eine ACL für die spezifische konfigurierte Gruppe fest, um den Datenverkehr auf die private RA zu beschränken.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie das XML-Profil auf ASA hoch.

1. Wählen Sie Remote Access VPN > Network (Client) access > Advanced > SSL VPN > Client settings aus.

2. Klicken Sie unter SSL VPN-Clientprofile auf Hinzufügen.

3. Klicken Sie auf Lokale Dateien durchsuchen, um die Profildatei auszuwählen, und klicken Sie auf Flash durchsuchen, um den Namen der Flash-Datei anzugeben.

4. Klicken Sie auf Datei hochladen.

2. Richten Sie eine certenroll-Gruppenrichtlinie für die Zertifikatsregistrierung ein.

1. Wählen Sie Remote Access VPN > Network Client Access > Group Policy (Remote-Zugriffs-VPN > Netzwerk-Client-Zugriff > Gruppenrichtlinie) aus, und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

2. Fügen Sie einen Split-Tunnel für CA-Server hinzu.

1. Erweitern Sie Erweitert, und wählen Sie dann Getrenntes Tunneling aus.

2. Wählen Sie unten im Menü Richtlinien die Option Tunnel Network List (Tunnel-Netzwerkliste) aus, und klicken Sie auf Manage (Verwalten), um die Zugriffskontrollliste hinzuzufügen.

3. Wählen Sie SSL VPN Client aus, und wählen Sie das Profil für die Registrierung im Menü Client Profile to Download (Client-Profil zu Download) aus.

3. Erstellen Sie eine weitere Gruppe mit dem Namen certauth für die Zertifikatsauthentifizierung.

4. Erstellen Sie ein certenroll-Verbindungsprofil.

1. Wählen Sie Remote Access VPN > Network Client Access > AnyConnect connection connection profiles (Remotezugriffs-VPN > Netzwerkclientzugriff > AnyConnect-Verbindungsprofile) aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.

2. Geben Sie im Feld Aliase die Gruppe certenroll ein.

Hinweis: Der Aliasname muss mit dem im AnyConnect-Profil unter AutomaticSCEPHost verwendeten Wert übereinstimmen.

5. Erstellen Sie ein anderes Verbindungsprofil mit dem Namen certauth mit Zertifikatauthentifizierung. Dies ist das tatsächliche Verbindungsprofil, das nach der Registrierung verwendet wird.

6. Um sicherzustellen, dass die Verwendung von Alias aktiviert ist, aktivieren Sie auf der Anmeldeseite das Kontrollkästchen Verbindungsprofil, das durch seinen Alias identifiziert wird, zulassen. Andernfalls ist DefaultWebVPNGgroup das Verbindungsprofil.

AnyConnect SCEP testen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

1. Starten Sie den AnyConnect-Client, und stellen Sie eine Verbindung zum certenroll-Profil her.

AnyConnect leitet die Registrierungsanfrage über SCEP an den CA-Server weiter.

AnyConnect durchläuft die Registrierungsanfrage direkt und nicht über den Tunnel, wenn die Schaltfläche Zertifikat abrufen verwendet wird.

2. Diese Warnung wird angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um den Benutzer und das Stammzertifikat zu installieren.

3. Wenn das Zertifikat registriert ist, stellen Sie eine Verbindung zum sicheren Profil her.

Zertifikatsspeicherung in Microsoft Windows nach SCEP-Anforderung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf Start > Ausführen > MMC.

2. Klicken Sie auf Snap-In hinzufügen/entfernen.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wählen Sie Zertifikate aus.

4. Fügen Sie die Zertifikate Mein Benutzerkonto und Computerkonto hinzu.

Dieses Bild zeigt das im Windows-Zertifikatsspeicher installierte Benutzerzertifikat:

Dieses Bild zeigt das im Windows-Zertifikatsspeicher installierte CA-Zertifikat:

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

- Die SCEP-Registrierung für AnyConnect funktioniert nur, wenn die Zertifikatsauthentifizierung fehlschlägt. Wenn sie sich nicht anmeldet, überprüfen Sie den Zertifikatsspeicher. Wenn Zertifikate bereits installiert sind, löschen Sie sie und testen Sie sie erneut.

- Die SCEP-Registrierung funktioniert nur, wenn der Befehl SSL Certificate-Authentication Interface außerhalb des Ports 443 verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Cisco Bug-IDs:

- Cisco Bug-ID CSCtf06778 (nur registrierte Kunden) - Die Anmeldung für AnyConnect SCEP funktioniert nicht mit Auth 2 des Zertifikats pro Gruppe.

- Cisco Bug-ID CSCtf06844 (nur registrierte Kunden) - AnyConnect SCEP-Registrierung funktioniert nicht mit ASA Pro-Group-Zertifizierung

- Wenn sich der CA-Server außerhalb von ASA befindet, stellen Sie sicher, dass das Hairpinning mit dem Befehl für den Datenverkehr mit derselben Sicherheit (permit intra-interface) zugelassen wird. Fügen Sie außerdem die Befehle nat outside und access list hinzu, wie in diesem Beispiel gezeigt:

nat (outside) 1

access-list natoutside extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 host 171.69.89.87

Dabei steht 172.16.1.0 für den AnyConnect-Pool und 171.69.89.87 für die IP-Adresse des CA-Servers.

- Wenn sich der CA-Server im Inneren befindet, stellen Sie sicher, dass dieser in die Split-Tunnel-Zugriffsliste für die certenroll-Gruppenrichtlinie aufgenommen wird. In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass sich der CA-Server im Inneren befindet.

group-policy certenroll attributes

split-tunnel-policy tunnelspecified

split-tunnel-network-list value scep

access-list scep standard permit 171.69.89.0 255.255.255.0

Zugehörige Informationen

- Administratorhandbuch für den Cisco AnyConnect VPN-Client, Version 2.4

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems