Inhalt

Einführung

VPC 2.4

VPC 3.0.x/AMPPC3000

Einführung

Dieser Artikel beschreibt das Verfahren zum Zurücksetzen des OPAdmin/root-Kennworts in AMP VPC(Virtual Private Cloud). Stellen Sie sicher, dass Sie über die Konsole auf den Computer zugreifen können. Dies kann entweder über das UCS CIMC-Portal oder über eine physische KVM-Konsole für AMPPC3000 (OR) die VM-Remote-Konsole bei virtuellen Appliances erfolgen.

VPC 2.4

—1) Drücken Sie beim Neustart der Virtual Private Cloud F10, um den Bootvorgang des virtuellen Systems zu unterbrechen.

—2) Sie erhalten eine ähnliche Lösung wie:

—3) Klicken Sie auf "e".

—4) Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte gehen Sie zum Kernel und klicken Sie erneut auf 'e':

—5) Fügen Sie einen "einzigen" Text hinzu, wie im Bild gezeigt, nachdem Sie es nie gesehen haben, wie im Bild gezeigt:

—6) Klicken Sie im GRUB-Bildschirm auf "Eingabe" und "b".

—7) Sobald Sie die Root-Eingabeaufforderung erhalten haben, fahren Sie mit dem Befehl passwd fort und geben Sie das neue Kennwort ein:

—8) Starten Sie den VPC neu, und versuchen Sie, sich mit dem neuen Passwortsatz anzumelden.

VPC 3.0.x/AMPPC3000

Aufgrund der Änderung der CentOS-Version ist der Prozess zum Zurücksetzen des Root-Kennworts etwas anders.

—1) Drücken Sie beim Neustart der Virtual Private Cloud F10, um den Bootvorgang des virtuellen Systems zu unterbrechen.

—2) Sie erhalten eine ähnliche Lösung wie:

—3) Klicken Sie auf "e".

—4) Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Scrollen Sie die Ausgabe, um in den Bereich "fi" zu gelangen und ändern Sie "ro" Teil:

auf "rw init=/sysroot/bin/sh" wie im folgenden Bildschirm dargestellt:

—5) Klicken Sie auf Strg+X.

—6) Wenn die Shell angezeigt wird, führen Sie den Befehl "chroot /sysroot" aus:

—7) Fahren Sie mit dem Befehl passwd fort, und geben Sie das neue Kennwort ein:

—8) Laden Sie den VPC neu und melden Sie sich mit dem neuen Kennwort an.