Inhalt

Cisco kündigt die End-of-Support-Details und -Daten für Cisco AMP Private Cloud-Versionen gemäß der veröffentlichten AMP Private Cloud Support Policy an.  Kunden wird empfohlen, ein Upgrade auf die neueste Version der AMP Private Cloud durchzuführen, um die neuesten Funktionen und Produktunterstützung zu erhalten.

Meilenstein

Datum

Veröffentlichungsdatum der Ankündigung

5. Mai 2020

Datum des In-Kraft-Tretens der Ankündigung

5. August 2020

Tabelle 1: Zeitplan

In dieser Tabelle sind die Meilensteine für die veröffentlichte End-of-Support-Ankündigung aufgeführt.

Versionen

Neueste Version

AMP Private Cloud 3.x

V3.1.2

AMP Private Cloud 2.x

V2.4.5

AMP Private Cloud 1.x

V1.5.20150206133846

Tabelle 2: Aktuelle AMP Private Cloud-Versionen

In dieser Tabelle sind die aktuellen Hauptversionen der derzeit veröffentlichten AMP Private Cloud aufgeführt, die ab der Veröffentlichung dieser Unterstützungsrichtlinie abgedeckt sind.

Version

Betroffene Versionen

AMP Private Cloud 3.x

v3.0.1, 3.0.2, 3.0.3

AMP Private Cloud 2.x

Alle Versionen

AMP Private Cloud 1.x

Alle Versionen

Tabelle 3:  Unterstützende AMP Private Cloud-Versionen

Diese Tabelle enthält eine Liste der AMP Private Cloud-Versionen, die von dieser Support-Richtlinie betroffen sind und nicht mehr offiziell unterstützt werden, einschließlich der Beendigung von Bugfixes, Sicherheits-Patches und Produktverbesserungen.

Version

Unterstützte Versionen

AMP Private Cloud 3.x

V3.1.2

Tabelle 4:  Unterstützte AMP Private Cloud-Versionen

In dieser Tabelle sind die AMP Private Cloud-Versionen aufgelistet, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Unterstützungsrichtlinien offiziell unterstützt werden. Alle zukünftigen AMP Private Cloud-Versionen folgen den Richtlinien in der AMP Private Cloud Support-Richtlinie.

Beschreibung ändern

Veröffentlichungsdatum

Feste Headernamen. Die aktuelle Version der aktuellen Version und der Tabelle der betroffenen Versionen enthält v3.0.3 und v2.4.5, da zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung Hotfix-Patches veröffentlicht wurden. Geändert zur Angabe der aktuellen Version von v3.1.2.

15.09.2020

Erstveröffentlichung

05.05.2020

Tabelle 5: Ankündigung Versionsverlauf

In dieser Tabelle wird der Änderungsverlauf zur Ankündigungsseite als Referenz aufgeführt.