Inhalt

Einführung

Ausschluss von AMP für Endgeräte Linux Connectors in Sophos 9.14.0 auf CentOS 7.4.1708

Einführung

Einige Antivirus-Produkte müssen so konfiguriert werden, dass sie mit AMP für Endpoints Linux Connector kompatibel sind.

Ausschluss von AMP für Endgeräte Linux Connectors in Sophos 9.14.0 auf CentOS 7.4.1708

1. Konfigurieren Sie Sophos so, dass fanotify für die Dateisystemüberwachung verwendet wird (Sophos KB118216).

2. Konfigurieren Sie Sophos so, dass /opt/cisco/amp und alle Unterverzeichnisse vom Scannen ausgeschlossen werden.

3. Konfigurieren Sie AMP für Endpunkte, um die folgenden Verzeichnisse und Unterverzeichnisse auszuschließen (siehe Erstellen und Verwalten von Ausschlüssen):

- /opt/sophos-av

- Sophos-Quarantäneverzeichnis