Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In dieser Beispielkonfiguration wird ein Router veranschaulicht, der für vorinstallierte Schlüssel von Wildcard konfiguriert ist - alle PC-Clients verwenden einen gemeinsamen Schlüssel. Ein Remote-Benutzer betritt das Netzwerk und behält seine eigene IP-Adresse bei. Daten zwischen dem PC eines Remote-Benutzers und dem Router werden verschlüsselt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Cisco IOS® Softwareversion 12.2.8.T1

- Cisco Secure VPN Client Version 1.0 oder 1.1 - End-of-Life

- Cisco Router mit DES- oder 3DES-Image

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die unten angegebenen Konfigurationen verwendet.

- Routerkonfiguration

- VPN-Client-Konfiguration

Routerkonfiguration

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname RTCisco

!

enable password hjwwkj

!

!

ip subnet-zero

ip domain-name cisco.com

ip name-server 203.71.57.242

!

!

crypto isakmp policy 10

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key mysecretkey address 0.0.0.0 0.0.0.0

!

!

crypto ipsec transform-set mypolicy esp-des esp-md5-hmac

!

crypto dynamic-map dyna 10

set transform-set mypolicy

!

crypto map test 10 ipsec-isakmp dynamic dyna

!

!

interface Serial0

ip address 203.71.90.182 255.255.255.252

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

crypto map test

!

interface Ethernet0

ip address 88.88.88.1 255.255.255.0

!

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.71.90.181

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

transport input all

line vty 0 4

password cscscs

login

!

end

VPN-Client-Konfiguration

Network Security policy:

1- Myconn

My Identity

Connection security: Secure

Remote Party Identity and addressing

ID Type: IP subnet

88.88.88.0

255.255.255.0

Port all Protocol all

Connect using secure tunnel

ID Type: IP address

203.71.90.182

Authentication (Phase 1)

Proposal 1

Authentication method: Preshared key

Encryp Alg: DES

Hash Alg: MD5

SA life:  Unspecified

Key Group: DH 1

Key exchange (Phase 2)

Proposal 1

Encapsulation ESP

Encrypt Alg: DES

Hash Alg: MD5

Encap: tunnel

SA life: Unspecified

no AH

2- Other Connections

Connection security: Non-secure

Local Network Interface

Name: Any

IP Addr: Any

Port: All

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show crypto isakmp sa - Zeigt Sicherheitszuordnungen für Phase 1 an.

- show crypto ipsec sa - Zeigt Sicherheitszuordnungen für Phase 1 sowie Proxy-, Kapselungs-, Verschlüsselungs-, Entkapselungs- und Entschlüsselungsinformationen.

- show crypto engine connections active - Zeigt aktuelle Verbindungen und Informationen über verschlüsselte und entschlüsselte Pakete.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Befehle zur Fehlerbehebung

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

Hinweis: Sie müssen die Sicherheitszuordnungen auf beiden Peers löschen. Führen Sie die Router-Befehle im nicht aktivierten Modus aus.

Hinweis: Sie müssen diese Debug auf beiden IPSec-Peers ausführen.

- debug crypto isakmp - Zeigt Fehler in Phase 1 an.

- debug crypto ipsec - Zeigt Fehler in Phase 2 an.

- debug crypto engine - Zeigt Informationen vom Crypto Engine an.

- clear crypto isakmp - Löscht die Sicherheitszuordnungen für Phase 1.

- clear crypto sa - Löscht die Sicherheitszuordnungen für Phase 2.

Zugehörige Informationen

- IPSec-Support-Seite

- VPN 3000 Client - Support-Seiten

- Technischer Support - Cisco Systems