Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

ASR1K

ASR9K

Überprüfung

Fehlerbehebung

Befehl zum Überprüfen der ASR9K-Konfiguration

L2VPN XCs überprüfen

Überprüfen der Schnittstellenliste

Von einer Schnittstellenliste verwendetes PWHE überprüfen

Vergewissern Sie sich, dass der MA über die PWHE mit den richtigen Informationen verfügt.

PWHE-Zusammenfassungsinformationen überprüfen

Labels überprüfen

Verlust von Datenverkehr/Sitzungen nicht aktiv

BNG-bezogene Show-Befehle

Zu aktivierende Debugs

Eskalation

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Konfigurieren von IP over Ethernet (IPoE)-Sitzungen über Pseudowire-Headend (PWHE) auf dem ASR9K beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- MPLS-Layer-2-VPN

- BNG-Funktion auf ASR9K

Tipp: Lesen Sie den Artikel Broadband Network Gateway Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Cisco, um sich mit den BNG-Funktionen vertraut zu machen.

Tipp: Lesen Sie den Cisco Artikel MPLS Layer 2 VPNs Configuration Guide (MPLS-Konfigurationsleitfaden für Layer-2-VPNs), um sich mit MPLS Layer 2 VPNs vertraut zu machen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Softwareversionen beschränkt. Die Linecard, die wir für den ASR9K verwendet haben, ist A9K-MPA-20X1GE.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

BNG bietet Subscriber-Support über PWHE. PWHE stellt L3-Verbindungen zu Edge-Knoten des Kunden über eine Pseudowire-Verbindung bereit. PWHE terminiert die L2VPN-Verbindungen zwischen den A-PE-Knoten (Access-Provide Edge) an einer virtuellen Schnittstelle und führt das Routing für das native IP-Paket durch. Jede virtuelle Schnittstelle kann eine oder mehrere physische Schnittstellen zur Access Cloud nutzen, um Kundenrouter über die A-PE-Knoten zu erreichen.

Hinweis: Diese Funktion wird für PPPoE PTA-, PPPoE LAC Subscriber Over PWHE- und IPoE-Subscriber unterstützt.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Für diesen Test wird ein ASR1K mit Version 154-3.S2 und ein ASR9K mit Version IOS-XR 5.2.2 verwendet. OSPF wird als Routing-Protokoll verwendet, um sich gegenseitig Loopback-Adressen zu erreichen.

ASR9K-Loopback-Adresse: 10.1.1.1/32

ASR1K-Loopback-Adresse: 10.2.2.2/32

ASR1K

pseudowire-class MPLS

encapsulation mpls

interface GigabitEthernet1/0/0

no ip address

media-type rj45

negotiation auto

cdp enable

xconnect 10.1.1.1 2020 encapsulation mpls pw-class MPLS

end

ASR1K#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P/bndl - bundled in port-channel

I - stand-alone s/susp - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

20 Po20(RU) LACP  Gi1/0/1(bndl) Gi1/1/1(bndl)

RU - L3 port-channel UP State

SU - L2 port-channel UP state

P/bndl -  Bundled

S/susp  - Suspended

interface Port-channel20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no negotiation auto

mpls ip

end

ASR9K

Hier sehen Sie die Konfiguration des ASR9K, der als BNG PWHE fungiert.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show bundle bundle-ether 20

Thu May 21 06:35:39.294 UTC

Bundle-Ether20

Status:                                    Up

Local links

: 2 / 0 / 2 Local bandwidth

: 2000000 (2000000) kbps MAC address (source): 10f3.1172.02c8 (Chassis pool) Inter-chassis link: No Minimum active links / bandwidth: 1 / 1 kbps Maximum active links: 64 Wait while timer: 2000 ms Load balancing: Default LACP: Operational Flap suppression timer: Off Cisco extensions: Disabled mLACP: Not configured IPv4 BFD: Not configured Port Device State Port ID B/W, kbps -------------------- --------------- ----------- -------------- ---------- Gi0/0/1/18 Local Active 0x8000, 0x0007 1000000 Link is Active Gi0/0/1/19 Local Active 0x8000, 0x0008 1000000 Link is Active interface Bundle-Ether20 ipv4 address 192.168.20.1 255.255.255.0 load-interval 30 !

Konfigurieren Sie jetzt xconnect zwischen ASR1K und ASR9K. Geben Sie die Loopback-Adresse von ASR1K (10.2.2.2/32) als xconnect neighbor an.

l2vpn

router-id 10.1.1.1

pw-class ASR1K

encapsulation mpls

transport-mode ethernet

!

!

xconnect group PWHE

p2p ASR1K

interface PW-Ether20

neighbor ipv4 10.2.2.2 pw-id 2020

pw-class ASR1K

!

!

!

!

generic-interface-list BE20_ONLY

interface Bundle-Ether20

interface GigabitEthernet0/0/1/18

interface GigabitEthernet0/0/1/19

!

interface PW-Ether20

ipv4 address 192.168.1.1 255.255.255.0

attach generic-interface-list BE20_ONLY

!

Konfigurieren Sie jetzt die Subscriber-Steuerungsrichtlinie, und wenden Sie sie auf die PW-Ethernet-Schnittstelle an, an der der Subscriber terminiert wird.

dynamic-template

type ipsubscriber WDAAR_PWHE_DT

ipv4 verify unicast source reachable-via rx

ipv4 unnumbered Loopback44

ipv4 unreachables disable

!

!

policy-map type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

event session-start match-first

class type control subscriber DHCPv4 do-until-failure

5 authorize aaa list WDAAR identifier source-address-mac password cisco

10 activate dynamic-template WDAAR_PWHE_DT

!

!

end-policy-map

interface PW-Ether20.250

ipv4 address 192.168.10.1 255.255.255.252

service-policy type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

encapsulation dot1q 250

ipsubscriber ipv4 l2-connected

initiator dhcp

!

!

Überprüfung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert. Mit den folgenden Befehlen können Sie überprüfen, ob xconnect auf dem ASR9K UP/UP ist.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect

Legend: ST = State, UP = Up, DN = Down, AD = Admin Down, UR = Unresolved,

SB = Standby, SR = Standby Ready, (PP) = Partially Programmed

XConnect                   Segment 1                       Segment 2

Group      Name       ST   Description            ST       Description            ST

------------------------   -----------------------------   -----------------------------

PWHE       ASR1K      UP   PE20                   UP       10.2.2.2         2020   UP

----------------------------------------------------------------------------------------

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect brief

AToM

Like-to-Like                        UP       DOWN        UNR

PW-Ether                           1          0          0

Total                              1          0          0

Total                                1          0          0

Total: 1 UP, 0 DOWN, 0 UNRESOLVED

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show subscriber session filter ipv4-address 192.168.44.254

Codes: IN - Initialize, CN - Connecting, CD - Connected, AC - Activated,

ID - Idle, DN - Disconnecting, ED - End

Type         Interface                State     IP Address (Vrf)

--------------------------------------------------------------------------------

IP:DHCP      PE20.250.ip1             AC        192.168.44.254 (default)

Sobald die xconnect-Verbindung aktiv ist und die IPoE-Sitzung auf dem ASR9K online geht, sehen Sie, dass die Zugriffsschnittstelle PW-Ether ist.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show subscriber session filter ipv4-address 192.168.44.254 detail

Interface:                PW-Ether20.250.ip1

Circuit ID:               Unknown

Remote ID:                Unknown

Type:                     IP: DHCP-trigger

IPv4 State:               Up, Mon Apr 20 19:32:51 2015

IPv4 Address:             192.168.44.254, VRF: default

Mac Address:              001f.ca3f.7924

Account-Session Id:       00000068

Nas-Port:                 Unknown

User name:                001f.ca3f.7924

Formatted User name:      unknown

Client User name:         unknown

Outer VLAN ID:            250

Subscriber Label:         0x000001db

Created:                  Mon Apr 20 19:32:49 2015

State:                    Activated

Authentication:           unauthenticated

Authorization:            authorized

Access-interface: PW-Ether20.250 Policy Executed:

policy-map type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

event Session-Start match-first [at Mon Apr 20 19:32:49 2015]

class type control subscriber DHCPv4 do-until-failure [Succeeded]

5 authorize aaa list WDAAR [Succeeded]

10 activate dynamic-template WDAAR_PWHE_DT [Succeeded]

Session Accounting: disabled

Last COA request received: unavailable

Überprüfen Sie nun die Layer 3-Konnektivität des BNG-Teilnehmers über PWHE.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#ping 192.168.44.254

Mon Feb 23 19:37:58.188 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.44.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration und zur Verifizierung des xconnect-Status auf dem ASR9K verwenden können.

Befehl zum Überprüfen der ASR9K-Konfiguration

Mit diesen Befehlen kann überprüft werden, ob die Konfiguration auf dem ASR9K korrekt ist.

- show running-configuration l2vpn

- show running-configuration int PW-Ether<Schnittstellennummer>

- show running-configuration mpls ldp

- show running-configuration generic-interface list

Überprüfen L2VPN XCs

Überprüfen Sie xconnect. Der xconnect (und damit der AC und PW) muss aktiv sein. Sie können diese Befehle verwenden, um den Status zu überprüfen.

- show l2vpn xconnect - Zusammenfassung

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect summary

Thu May 21 05:40:05.068 UTC

Number of groups: 1

Number of xconnects: 1

Up: 1  Down: 0  Unresolved: 0 Partially-programmed: 0

AC-PW: 1  AC-AC: 0  PW-PW: 0 Monitor-Session-PW: 0

Number of Admin Down segments: 0

Number of MP2MP xconnects: 0

Up 0 Down 0

Advertised: 0 Non-Advertised: 0

Number of CE Connections: 0

Advertised: 0 Non-Advertised: 0

Backup PW:

Configured   : 0

UP           : 0

Down         : 0

Admin Down   : 0

Unresolved   : 0

Standby      : 0

Standby Ready: 0

Backup Interface:

Configured   : 0

UP           : 0

Down         : 0

Admin Down   : 0

Unresolved   : 0

Standby      : 0

show l2vpn xconnect interface <Interface> detail

OR

show l2vpn xconnect detai

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect interface pw-eth20 detail

Thu May 21 05:40:55.789 UTC

Group PWHE, XC ASR1K, state is up; Interworking none

AC: PW-Ether20, state is up

Type PW-Ether

Interface-list: BE20_ONLY

Replicate status:

BE20: success

Gi0/0/1/18: success

Gi0/0/1/19: success

MTU 1500; interworking none

Internal label: 16001

Statistics:

packets: received 52970, sent 0

bytes: received 3485714, sent 0

PW: neighbor 10.2.2.2, PW ID 2020, state is up ( established )

PW class asr1k, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, protocol LDP

Source address 10.1.1.1

PW type Ethernet, control word disabled, interworking none

PW backup disable delay 0 sec

Sequencing not set

PW Status TLV in use

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -----------------------------

Label        16002                          17

Group ID     0x920                          unknown

Interface    PW-Ether20                     unknown

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      Ethernet                       Ethernet

VCCV CV type 0x2                            0x2

(LSP ping verification)        (LSP ping verification)

VCCV CC type 0x6                            0x6

(router alert label)           (router alert label)

(TTL expiry)                   (TTL expiry)

------------ ------------------------------ -----------------------------

Incoming Status (PW Status TLV):

Status code: 0x0 (Up) in Notification message

Outgoing Status (PW Status TLV):

Status code: 0x0 (Up) in Notification message

MIB cpwVcIndex: 3221225473

Create time: 21/05/2015 02:52:43 (02:48:12 ago)

Last time status changed: 21/05/2015 05:21:17 (00:19:38 ago)

Last time PW went down: 21/05/2015 03:10:45 (02:30:10 ago)

Statistics:

packets: received 52970, sent 0

bytes: received 3485714, sent 0

Überprüfen der Schnittstellenliste

Zeigt die vom PWHE verwendete Schnittstellenliste an: Sie sollte vorhanden sein und über die entsprechenden Schnittstellen verfügen.

- show generic-interface-list name <NAME>

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show generic-interface-list name BE20_ONLY

Thu May 21 05:43:26.649 UTC

generic-interface-list: BE20_ONLY (ID: 1, interfaces: 3)

Bundle-Ether20 - items pending 0, downloaded to FIB

GigabitEthernet0/0/1/18 - items pending 0, downloaded to FIB

GigabitEthernet0/0/1/19 - items pending 0, downloaded to FIB

Number of items: 1

List is downloaded to FIB

Von einer Schnittstellenliste verwendetes PWHE überprüfen

Die unten stehende private Ausgabe gibt an, welche Member-Schnittstellen "aktiv" sind, d. h. welche wurden auf die FIB heruntergeladen.

- show l2vpn generic-interface-list name <NAME>

- show l2vpn generic-interface-list private

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn generic-interface-list name BE20_ONLY detail

Thu May 21 05:39:04.983 UTC

Generic-interface-list: BE20_ONLY (ID: 1, interfaces: 3)

Bundle-Ether20 - items pending 0

GigabitEthernet0/0/1/18 - items pending 0

GigabitEthernet0/0/1/19 - items pending 0

Number of items: 1

PW-Ether: 20

Vergewissern Sie sich, dass der MA über die PWHE mit den richtigen Informationen verfügt.

Schnittstellenlisten-Info, CW, VC-Type etc. müssen in MA korrekt gesetzt werden.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn ma pwhe interface PW-Ether 20 private

Thu May 21 05:36:28.170 UTC

Interface: PW-Ether20   Interface State: Up, Admin state: Up

Interface handle 0x920

MTU:  1514

BW:   10000 Kbit

Interface MAC addresses (1 address):

10f3.1172.02c5

IDB is not in Replicate Linked List

IDB is not in Create Linked List

IDB is not in Attr Linked List

Opaque flags: 0xe

Flags: 0x3c

Valid  : IFH, MTU, MAC, BW

MA trace history [Num events: 32]

---------------------------------------------------

Time                Event                     Value      Sticky Many

====                =====                     ========== ====== ====

05/21/2015 02:56:05 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 02:56:05 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set State             0x1        No     No

05/21/2015 03:08:26 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:08:26 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:08:26 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set State             0          No     No

05/21/2015 03:09:54 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:09:54 IM publish attr           0x52       No     No

05/21/2015 03:09:54 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set State             0x1        No     No

05/21/2015 03:10:45 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:10:45 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:10:45 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set State             0          No     No

05/21/2015 05:21:17 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 05:21:17 IM publish attr           0x52       No     No

05/21/2015 05:21:17 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

CLIENT MA trace history [Num events: 27]

---------------------------------------------------

Time                Event                     Value      Sticky Many

====                =====                     ========== ====== ====

05/21/2015 02:54:01 IM Notify Up              0x50049e10 No     No

05/21/2015 02:54:01 FSM state change          0x200      No     No

05/21/2015 02:54:01 FSM state change          0x2030d    No     No

05/21/2015 02:54:02 Double restart detected   0x5        No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf list change          0x3000300  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf add error            0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf add error            0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 FSM state change          0x30505    No     No

05/21/2015 02:55:01 Replicate result          0x13fe     No     No

05/21/2015 02:55:01 FSM state change          0x5060b    No     No

05/21/2015 02:55:01 I/f up                    0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:01 I/f up                    0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:02 I/f up                    0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:02 I/f up                    0x4000540  No     No

05/21/2015 02:56:05 Added to peer             0x6060606  No     No

05/21/2015 02:56:05 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 02:56:05 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

05/21/2015 03:08:26 FSM state change          0x70605    No     No

05/21/2015 03:09:54 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 03:09:54 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

05/21/2015 03:10:45 FSM state change          0x70605    No     No

05/21/2015 05:21:17 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 05:21:17 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

PW-HE IDB client data

---------------------

IDB handle 0x5016db2c

Dot1q vlan: 0x81000000

Label: 16001

Remote VC label: 17

Remote PE: 10.2.2.2

Use flow-label on tx: N

L2-overhead: 0

VC-type: 5

CW: N

FSM state: 'Up'(7)

Fwding is up: Y, got route update: Y

Use OWNED_RESOURCE fwding: N

OWNED_RESOURCE fwding is up: N

OWNED_RESOURCE data&colon; 0

Replication error msg has been printed: N

VIF MA reg_handle: 50049e10

PIC array:

(nil)

Replicate retry count: 0

Configured i/f list name: 'BE20_ONLY'

From L2VPN i/f list name: 'BE20_ONLY', i/f list id: 1

L3 i/f:'Bundle-Ether20', idx=0, repl_status 1, fwding up:N, active:Y

L3 i/f:'GigabitEthernet0/0/1/18', idx=1, repl_status 1, fwding up:Y, active:Y

L3 i/f:'GigabitEthernet0/0/1/19', idx=2, repl_status 1, fwding up:Y, active:Y

List intf: 0x5016e154, PLs size:4, num in use:2

I/f:'Gi0/0/1/18', ifh:0x4000540, bundle: 0xb20, ifl idx:1, in-use:Y, misconfig:Y, in peer route:Y, VIMI active:Y

Repl:Y pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:Y us:3

I/f:'Gi0/0/1/19', ifh:0x4000580, bundle: 0xb20, ifl idx:2, in-use:Y, misconfig:Y, in peer route:Y, VIMI active:Y

Repl:Y pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:Y us:3

I/f:'', ifh:0x0, bundle: 0x0, ifl idx:0, in-use:N, misconfig:N, in peer route:N, VIMI active:N

Repl:N pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:N us:0

I/f:'', ifh:0x0, bundle: 0x0, ifl idx:0, in-use:N, misconfig:N, in peer route:N, VIMI active:N

Repl:N pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:N us:0

---------------------------------------------------

PWHE-Zusammenfassungsinformationen überprüfen

Überprüfen Sie, ob die Zähler in der Ausgabe korrekt sind:

- show l2vpn pwhe summary

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn pwhe summary

Thu May 21 05:35:59.381 UTC

Number of PW-HE interfaces: 1

Up: 1  Down: 0  Admindown: 0

PW-Ether: 1

Up: 1  Down: 0  Admindown: 0

PW-IW: 0

Up: 0  Down: 0  Admindown: 0

Labels überprüfen

Markieren Sie die Beschriftung in der Beschriftungstabelle. Sie müssen zuerst die internen Labels von xconnect-Informationen mit diesem Befehl abrufen.

- show l2vpn xconnect detail

Suchen Sie dann nach interner Bezeichnung in der Ausgabe, und führen Sie dann diesen Befehl show aus, um die Beschriftung und die Schnittstellenzuordnung auf dem ASR9K zu überprüfen.

- show mpls label table label <internal_label> detail

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect detail

Thu May 21 05:27:11.762 UTC

Group PWHE, XC ASR1K, state is up; Interworking none

AC: PW-Ether20, state is up

Type PW-Ether

Interface-list: BE20_ONLY

Replicate status:

BE20: success

Gi0/0/1/18: success

Gi0/0/1/19: success

MTU 1500; interworking none

Internal label: 16001

Statistics:

packets: received 27293, sent 0

bytes: received 1996176, sent 0

PW: neighbor 10.2.2.2, PW ID 2020, state is up ( established )

PW class asr1k, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, protocol LDP

Source address 10.1.1.1

PW type Ethernet, control word disabled, interworking none

PW backup disable delay 0 sec

Sequencing not set

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show mpls label table label 16001 detail

Thu May 21 05:27:55.760 UTC

Table Label   Owner                        State  Rewrite

----- ------- ---------------------------- ------ -------

0     16001   L2VPN:Active                 InUse  Yes

(PW-HE, vers:0, intf=PE20)

Verlust von Datenverkehr/Sitzungen nicht aktiv

Wenn die Sitzung nicht gestartet wird, überprüfen Sie, ob Pakete im NP verworfen wurden. Sie können diese Befehle verwenden, um die Paketverluste in NP auf ASR9K zu sehen.

- clear counters

- show l2vpn xconnect detail | Paket einschließen

- np-Zähler für Clear Controller alle

- Controller-NP-Zähler anzeigen alle

BNG-bezogene Show-Befehle

Verwenden Sie diese Befehle, um die BNG-bezogenen Informationen auf dem ASR9K zu überprüfen.

- Übersicht über Abonnentensitzung anzeigen

- Eindeutige Zusammenfassung des Trennungsverlaufs des Subscriber-Managers anzeigen

- Abonnenten-Manager anzeigen Statistik debuggen gesamt

- Abonnenten-Manager-Statistiken anzeigen gesamt

- Abonnentenmanager-Ablaufverfolgungsereignis/-fehler anzeigen

Zu aktivierende Debugs

Wenn die Sitzung auf ASR9K nicht gestartet wurde und Sie keine Paketverluste auf dem NP gefunden haben, können Sie diese Fehlerbehebungen auf ASR9K aktivieren, um zu ermitteln, warum die Sitzung nicht in ASR9K gestartet wird.

- debug l2vpn ea pwhe plattform verbose

- debug l2vpn forwarding plattform common all

- debug pm api location <Speicherort>

- debug pm error location <Ort>

- debug uidb api errors location <Speicherort>

Eskalation

Wenden Sie sich bei weiterhin bestehenden Problemen an das Cisco TAC, und holen Sie die Show-Technologie vom ASR9K ein.

- Abonnent für technischen Support anzeigen

- show tech-support l2vpn