Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Kabel

Rotes Kabel

Schwarzes Kabel

KG84A/Avanti Working Configuration

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Konfigurationsinformationen zum Anschließen von KG-84A-Kabeln an serielle Sun-Ports und Cisco Gateways mit synchronen Codex LSI-Modems der Serien 24/24 und Avanti 2200.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- KG-84A-Kabel

- Synchronmodems der Avanti Serie 2200

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Kabel

In diesem Abschnitt werden die Kabel beschrieben, die für die Verbindung des KG-84A mit den seriellen Ports von Cisco oder Sun über das Codex-Modem erforderlich sind. Der Cisco-Port führt eine synchrone Verbindung aus, und der Sun-Port ist asynchron.

Rotes Kabel

RS 232-Seite

KG-Seite (Red J3 Connector), Buchse

Stift

Name

Pin-Nr.

1

Rahmengrund

2

2

TD

—>

17

3

RD

<---

6

4

RTS

—>

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

Signalgrund

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

—>

38

Für das Synchronkabel (KG zu Cisco) werden die folgenden beiden benötigt:

15

Tx-Verbindung

15

17

Rx-Verbindung

20

Hinweise:

- Der KG-84A verwendet Differenzialeingänge für viele der Signale. Pins 9, 18 und 46 müssen unbedingt an Pin 1 am KG-Anschluss gebunden werden (wie oben gezeigt). Die Stifte 9, 18 und 46 sind die (nicht verwendete) andere Seite bestimmter Signale. Schließen Sie außerdem die Pins 7, 22, 41 oder 53 auf der KG-Seite nicht an. Hierbei handelt es sich um Differenzialverstärker-Ausgänge, die im offenen Schaltkreis verbleiben sollten.

- Kabel Sie die 15-15- und 17-20-Verbindungen für die asynchrone Verbindung zwischen dem KVM-Switch und den seriellen Sun-Ports nicht.

Schwarzes Kabel

RS 232-Seite

KG-Seite (schwarzer J2-Stecker), Buchse

Stift

Name

Pin-Nr.

1

Rahmengrund

2

2

TD

<---

15

3

RD

—>

13

4

RTS

<---

29

5

CTS

—>

27

6

DSR

—>

51

7

Signalgrund

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

—>

34

20

DTR

<---

17

Uhren für den synchronen Betrieb:

15

Tx-Verbindung

—>

21

17

Rx-Verbindung

—>

19

24

Ext-TC

<---

32

KG84A/Avanti Working Configuration

In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenfassung eines funktionierenden Kabels bzw. einer funktionierenden Konfiguration zum Verbinden eines KG-84A und eines Avanti-Modems zu einer synchronen Verbindung. Die Konfigurationen und Kabel funktionieren nachweislich beim Anschluss von zwei seriellen Sun-Ports gemäß dem folgenden Diagramm. Die unten stehenden Link-Informationen gelten für einen synchronen Stromkreis.

Sun <=> KG-84A <=> Avanti-Modem <=> Avanti-Modem <==> KG-84A <==> Sun

RS-232C

Rote Seite, KG-84A

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

Rote Seite, KG-84A

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

Die Frontblendenkarte des KG-84A sieht wie folgt aus (zur Dekodierung der Switch-Einstellungen lesen Sie die Dokumentation zu KG84A oder die interne Vorderseite der Einheit):

Parameter

Einstellung

Uhr

1 - auf der einen Seite 2 - auf der anderen Seite

Datenmodus

2

Datenrate, Rx

B4 (Änderung in geeigneten Wert)

Datenrate, Rx

B4 (Änderung in geeigneten Wert)

Step Pulse Intvl

1, +0

Intfc (Schnittstelle)

1

Synchronisierung. Modus

5

Tty-Modus

1

Datenlänge

Synchronisierung (Änderung des entsprechenden Werts)

Comm-Modus

1

Die Avanti-Modems verfügen über eine Reihe von Dip-Switches im Gehäuse. Einzelheiten zu den einzelnen Optionen finden Sie in der Modemdokumentation. Einige dieser Optionen sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der synchronen Verbindung unerlässlich. Andere können je nach Bedarf variiert werden. Diese Switches werden wie folgt konfiguriert:

Switch

Einstellung

S5

HD On (keine RTS-Einstellung)

S6

CC Int TC

S7

2 (Abgleich der Geschwindigkeit mit KG- und Sun-Einstellungen)

S8

Leistungsstufe = -30 kb (Switch 6 kann anders eingestellt werden) CTS-Verzögerung = 0 (Switch 4)

S9

Mittel Bereich (Diese Einstellungen können für andere Anwendungen unterschiedlich sein) 4 W (Niedrig)

Equalizer-Jumper: In

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems