Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

EIA/TIA-449 - Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Serielles Kabel CAB-449MT

Serielle EIA/TIA-449-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-449 DTE-Kabel-Pinbelegungen

Serielles Kabel CAB-449FC

EIA/TIA-449 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument enthält die technischen und Kabelspezifikationen für die seriellen EIA/TIA-449-Kabel.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

EIA/TIA-449 - Geschwindigkeits- und Entfernungsbeschränkungen

Durch die Verwendung von ausgeglichenen Treibern können EIA/TIA-449-Signale größere Entfernungen übertragen als der EIA/TIA-232-Standard. In der folgenden Tabelle ist die Standardbeziehung zwischen Baudrate und maximaler Entfernung für EIA/TIA-449-Signale aufgeführt. Diese Grenzwerte gelten auch für V.35 und X.21.

Datenrate (Baud)

Entfernung (Fuß)

Entfernung (Meter)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Vorsicht: Die Schnittstellen EIA/TIA-449 und V.35 unterstützen Datenraten von bis zu 2,048 Mbit/s. Überschreiten dieser Obergrenze kann zum Datenverlust führen und wird nicht empfohlen.

Serielles Kabel CAB-449MT

In diesem Abschnitt werden die Kabelbaugruppe und die Stiftanordnungen für das serielle CAB-449MT-Kabel vorgestellt.

Hinweis: Das Kabel selbst identifiziert den Cisco Router als DTE- (Data Terminal Equipment) oder DCE-Gerät (Data Communication Equipment) für andere Geräte im Netzwerk. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtige Produktnummer aus der Tabelle unten auszuwählen.

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0795-01) ist Weiß DB-60 zu Weiß DB-37, Modus - DTE.

Das CAB-449MT-Kabel wird für die Cisco 7000-Familie, die Cisco Serie 4000, die Cisco Serie 3600, die Cisco Serie 2500, die Cisco Serie 1600, Cisco Access Server und AccessPro PC-Karten verwendet. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-37-Stecker am Netzwerk-Ende.

Serielle EIA/TIA-449-Kabelbaugruppe

EIA/TIA-449 DTE-Kabel-Pinbelegungen

Die folgende Tabelle zeigt die Pinbelegungen des EIA/TIA-449 DTE-Kabels (DB-60 zu DB-37).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sortiergruppe

-

-

-

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Sortiergruppe

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Single

-

J2-1

Schild-GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Twisted-Pair-Nr. 6

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Twisted-Pair-Nr. 9

<— <— <— <—— <

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Twisted-Pair-Nr. 11

<— <— <— <—— <

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Twisted-Pair-Nr. 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Twisted-Pair-Nr. 10

<— <— <— <—— <

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

Twisted Pair Nr. 12

—>

J2-10 J2-37

LL SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Twisted-Pair-Nr. 2

<— <— <— <—— <

J2-11 J2-29

DM+ DM -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Twisted-Pair-Nr. 3

<— <— <— <—— <

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Twisted Pair Nr. 7

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Twisted-Pair-Nr. 9

-

J2-19 J2-20

SG RC RC RC RC

1 Jeder Pin, auf den nicht verwiesen wird, ist nicht verbunden.

Serielles Kabel CAB-449FC

In diesem Abschnitt werden die Kabelbaugruppe und die Stiftanordnungen für das serielle CAB-449FC-Kabel vorgestellt.

Das Kabelgeschlecht für dieses Produkt (Teilenummer 72-0796-01) ist Weiblich DB-60 zu Weiblich DB-37, Modus - DCE.

Dieses Kabel wird in den folgenden Systemen verwendet:Cisco 7000-Familie, Cisco Serie 4000, Cisco Serie 3600, Cisco Serie 2500, Cisco Serie 1600, Cisco Access Server und AccessPro PC-Karten. Dieses Kabel hat einen DB-60-Stecker am Cisco-Ende und einen DB-37-Stecker am Netzwerk-Ende.

EIA/TIA-449 DCE-Kabel-Pinbelegungen (DB-60 zu DB-37)

Die folgende Tabelle zeigt die EIA/TIA-449 DCE-Kabelbelege (DB-60 zu DB-37).

Hinweis: Die Pfeile zeigen die Signalrichtung an:

- —> gibt DTE an DCE

- <— gibt DCE an DTE

60 Pin^1

Signal

Beschreibung

Richtung

25-polig

Signal

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Sortiergruppe

-

-

-

J1-46

Shield_GND

Single

-

J2-1

Schild-GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Twisted-Pair-Nr. 11

<— <— <— <—— <

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Twisted Pair Nr. 7

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Twisted-Pair-Nr. 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Twisted-Pair-Nr. 1

<— <— <— <—— <

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Twisted-Pair-Nr. 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Twisted-Pair-Nr. 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

NIL/LL Circuit_GND

Twisted Pair Nr. 12

—>

J2-10 J2-37

LL SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Twisted-Pair-Nr. 4

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM -

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Twisted-Pair-Nr. 2

<— <— <— <—— <

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Twisted-Pair-Nr. 3

—> —>

J2-13 J2-31

RR+ RR-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Twisted-Pair-Nr. 10

<— <— <— <—— <

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Twisted-Pair-Nr. 8

-

J2-19 J2-20

SG RC RC RC RC

Zugehörige Informationen

- Technischer Support – Cisco Systems