Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Eine MAC-Adresse

Programm-MAC-Adressen für SRP-Schnittstellen

1-Port OC48 und OC192 SRP-Motherboards

Verwalten des Datensendens

Schlussfolgerung

Zugehörige Informationen

Einführung

Spatial Reuse Protocol (SRP) ist ein von Cisco entwickeltes MAC-Layer-Protokoll, das in Ringkonfigurationen verwendet wird. Ein SRP-Ring besteht aus zwei gegenrotierenden Fasern, die als Außen- und Innenzarn bezeichnet werden. Beide werden gleichzeitig zum Übertragen von Daten und zur Steuerung von Paketen verwendet. Kontrollpakete wie Keepalives, Schutz-Switching und Bandbreitenkontrolle verbreiten sich in die entgegengesetzte Richtung von den entsprechenden Datenpaketen, um sicherzustellen, dass die Daten den kürzesten Pfad zu ihrem Ziel einschlagen. Ein dualer Glasfaser-Ring sorgt für eine hohe Überlebensfähigkeit der Pakete. Bei einem ausgefallenen Knoten oder Glasfaserausschnitt werden die Daten über den alternativen Ring übertragen. Topologiepakete werden im äußeren Ring übertragen, außer wenn sich ein Knoten im Ring in einem Wrap-Zustand befindet.

In diesem Dokument werden die SRP-Schnittstellenbeziehungen erläutert. Dies ist der häufigste Grund für eine falsche Interpretation von MAC-Adressen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Eine MAC-Adresse

Eine SRP-Schnittstelle auf einer SRP-Linecard (LC) verfügt über zwei MACs, aber nur über eine MAC-Adresse. Diese beiden MACs bilden eine SRP-Schnittstelle, die aus einer A- und einer B-Seite besteht.

Siehe folgende Beispielausgabe für die Benutzeroberfläche:

- A Seite: Äußerer Ring x, Innerer Ring Tx

- B-Seite. Äußerer Ring Tx, Innerer Ring Rx

Beispiel:

Node2#show interface srp 4/0

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.4142.8799 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

356572 packets input, 7674965 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

112289 input errors, 54938 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 57351 abort

1943503 packets output, 67532068 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Programm-MAC-Adressen für SRP-Schnittstellen

In der Ausgabe der show interface lautet die MAC-Adresse 000.4142.8799. Sie entspricht der integrierten MAC-Adresse (BIA) für diese SRP-Schnittstelle. Sie können es auch so programmieren, dass es einen benutzerdefinierten Wert wie die MAC-Adresse hat, die in der Ausgabe der show srp-Topologie aufgeführt ist.

Beispiel:

Node2#configure terminal

Node2(config)#interface srp 4/0

Node2(config-if)#mac-address 0.0.2

Node2#show interface srp 4/0h

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.0000.0002 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Sie können die MAC-Adresse für die SRP-Schnittstelle so programmieren, dass sie der in der Ausgabe der show srp-Topologie angegebenen Adresse entspricht.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.0000.0002 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

1-Port OC48 und OC192 SRP-Motherboards

Jede SRP-Schnittstelle auf einem SRP-LC verfügt über zwei MACs, aber nur über eine MAC-Adresse. Für die SRP-Karte OC48 und OC192 mit einem Port ist sie identisch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Seiten A und B der Schnittstelle in den beiden benachbarten Steckplätzen sitzen. Es gibt zwei Steckplätze, die für eine einzelne SRP-Schnittstelle ausgestattet sind. Seite A ist immer der Steckplatz mit der niedrigeren Nummer, und Seite B ist der Steckplatz mit der höheren Nummer.

Verwalten des Datensendens

Daten führen immer den kürzesten Pfad zum Ziel. Der Knoten, der Datenverkehr sendet, erkennt den kürzesten Pfad zum Ziel aufgrund von SRP-Topologieinformationen. Der Quellknoten sendet Datenverkehr über die kürzere Seite, da das Ziel über eine eindeutige MAC-Adresse für Seite A und B der Schnittstelle verfügt.

Das Diagramm und die Anzeige der Topologie und die Ausgabe von ARP-Befehlen zeigen ein Beispiel für einen SRP-Ring.

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:07:27 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         No      -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         No      -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               4   0000.4142.8799  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.36               4   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           145   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           145   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Wenn im Ring ein Glasfaserschnitt zwischen Knoten1 und Knoten2 vorhanden ist, wie dieses Beispiel zeigt, sieht die Topologie anzeigen und ARP-Ausgabe wie folgt aus:

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:02:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               9   0000.4142.8799  SRP-A  SRP4/0

Internet  9.64.1.36              10   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           151   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           151   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Dieses Beispiel zeigt, dass der Quellknoten die kürzere Route zum Ziel auswählt und entweder über die A- oder die B-Seite der Schnittstelle gemäß den show srp-Topologieinformationen sendet.

Schlussfolgerung

Für jede SRP-Schnittstelle gibt es zwei Tx- und Rx-Paare. Ein Paar bildet die A-Seite und das andere Paar die B-Seite der Schnittstelle. Diese Schnittstelle verfügt über eine eindeutige MAC-Adresse, obwohl sie über zwei MACs verfügt, die jedes Tx- und Rx-Paar abdecken.

Zugehörige Informationen

- Spatial Reuse Protocol-Technologie

- Installationshinweise für Line Cards und Konfigurationshinweise für Dynamic Packet Transport (DPT)/Spatial Reuse Protocol (SRP)

- Support-Seiten für optische Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems