Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die zum Durchführen eines Switchovers für die Karte "Synchronous Transport Module (STM)/OC3" auf dem Cisco ASR5000 erforderlich sind.

Hintergrundinformationen

Die STM1/OC3-Karten des ASR5000 verfügen über STM-1-Ports und müssen daher mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.

Die STM-1 (Stufe 1) ist die Synchronous Digital Hierarchy (SDH) ITU-T Glasfasernetzwerkübertragungsstandard. Er hat eine Bitrate von 155,52 Mbit/s.

SDH unterscheidet sich von Ethernet und weist einige Besonderheiten auf, die berücksichtigt werden müssen.

Problem

Die Konfiguration umfasst zwei STM1/OC3-Karten, die für die Redundanz des automatischen Protection Switching-Modus (APS) konfiguriert sind - Karte 21 und Karte 37. Die Karte 37 ist aktiv und Karte 21 ist im Standby-Modus. Die Ports 21/1 und 21/2 sind defekt und APS funktioniert. Die 37/1- und 37/2-Ports sind betriebsbereit und APS-geschützt.

card 21

redundancy aps-mode

aps 1+1 uni-directional non-revertive

framing sdh e1

initial-e1-framing crc4

service-type frame-relay

#exit

******** show card table all *******

Slot        Card Type                               Oper State   SPOF Attach

----------- -------------------------------------- ------------- ---- ------

21: LC      4 PORT STM1/OC3 Channelized Card       Standby          -    5

37: LC      4 PORT STM1/OC3 Channelized Card       Active          No    5

[local]gre2mme01# show aps info 37/1

Port :37/1

Role : Protected

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Active

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

Redundant Port : 21/1

Lockout : No

[local]gre2mme01# show aps info 21/1

Port :21/1

Role : Working

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Standby

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

Redundant Port : 37/1

Lockout : No

[local]mme01# show port table

Thursday March 08 11:20:20 CET 2018

Port  Role Type                      Admin   Oper Link State   Pair Redundant

----- ---- ------------------------ -------- ---- ---- ------- ----- ---------

21/1  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Down Standby 37/1 APS Workn

21/2  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Down Standby 37/2 APS Workn

37/1  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Up   Active 21/1 APS Protd

37/2  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Up   Active 21/2 APS Protd

Zentale, die einen Switchover zwischen den Karten 21 und 37 durchführen, schlagen mit dem Fehler "Falscher Redundanzmodus" fehl.

[local]gre2mme01# card switch from 37 to 21

Friday March 09 00:28:10 CET 2018

Failure: wrong redundancy mode

Lösung

Der Switchover mit Kartenschalter von X nach Y wird für STM1/OC3-Karten mit APS-Modusredundanz nicht unterstützt.

Stattdessen müssen APS-spezifische Befehle verwendet werden.

aps { clear slot#/port# | exercise slot#/port# | lockout slot#/port# | switch { force | manual } slot#/port# }

switch { force | manual } slot#/port#

Switch to either the working port or the protection port:

force: Forces a switch of ports, even if there is an active alarm state.

manual: Implements a switch of ports if there are no active alarms.

slot#/port# is the CLC2/OLC2 slot number (valid range is 17 - 48) and appropriate port number (CLC2 valid range is 1 - 4; OLC2 valid value is 1)

In diesem Fall wurde das Problem wie folgt gelöst:

aps switch manual 37/1

aps switch manual 37/2

Hinweis: Wenn der manuelle Switchover fehlschlägt, kann dies auf Fehler am Port zurückzuführen sein. Überprüfen Sie den Portstatus mit "show aps port-status <card/slot>". Der Switchover kann mit der Option "force" noch erzwungen werden.

[local]gre2mme01# show aps port-status 21/1

Friday March 09 13:19:49 CET 2018

Port                      : 21/1

Role                      : Working

Lockout                   : No

APS  Signal Failure       : No

APS  Signal Degrade       : No

Switch Over               : No

Far End Failiure          : No

Remote Not Compatible     : No

Current Command           : No Request

Switch Status             : No request

[local]gre2mme01#

[local]gre2mme01# show aps port-status 37/1

Friday March 09 13:20:07 CET 2018

Port                      : 37/1

Role                      : Protected

Lockout                   : No

APS  Signal Failure       : No

APS  Signal Degrade       : No

Switch Over               : No

Far End Failiure          : No

Remote Not Compatible     : No

Current Command           : No Request

Switch Status             : No request

Invalid K1 K2             : No

Rx K1                     : Reqest : 0x 0  (--              Channel - 0)

Rx K2                     : Status : 0x 0  (--              Channel - 0)

Tx K1                     : Reqest : 0x 0  (No Request      Channel - 0)

Tx K2                     : Status : 0x 4  (UNI,1+1         Channel - 0)