Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

APS über POS und Channelized SONET

Konfigurationsanleitungen für Informationen zur Unterstützung von POS APS auf jeder Plattform

ATM over SONET

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Unterstützung für automatisches Schutz-Switching (APS) auf Cisco Routern und Enterprise Switches erläutert. Weitere Informationen zur APS-Implementierung auf jeder Plattform, einschließlich Cisco IOS® Software-Support, finden Sie in Tabelle 2 unter dem Link für das gewünschte Modul oder die gewünschte Karte.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Telecordia GR-253 und ITU-T G.783 legen "strikte" SONET-APS (Synchronous Optical Network) fest, die das Protokoll zwischen dem Add-Drop Multiplexer (ADM) und der Line Terminating Equipment (LTE), in diesem Fall einem Cisco Router- oder Switch-Port, definiert. SONET APS legt fest, dass die K1- und K2-Bytes im SONET- und SDH-Frame (Synchronous Digital Hierarchy) für die Status- und Steuerungskommunikation zwischen LTE (Line Terminating Equipment) verwendet werden. SONET APS wird auf einigen Cisco ATM-Schnittstellen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 1.

Packet-over-SONET/SDH (POS) APS kombiniert SONET APS mit einem proprietären Protokoll, dem so genannten Protect Group Protocol (PGP), zwischen funktionierenden und schützenden Routern, um die SONET/SDH-Schutzsignalisierung zu ergänzen, die mit Add/Drop Multiplexern (ADMs) erfolgt. Mithilfe dieses Protokolls steuert der Prozess, der den Schutzkreis steuert, den Prozess, der den Arbeitskreis enthält. Der Prozess, der den Arbeitskreis enthält, richtet sich darauf, ob der Arbeitskreis aktiviert oder deaktiviert werden soll, wenn das Signal abgebaut oder verloren geht oder manuell eingegriffen wird. Wenn die Kommunikation zwischen den beiden Prozessen verloren geht, übernimmt der funktionierende Router die volle Steuerung des Arbeitskreises, als ob es keine Schutzschaltung gäbe. PGP ist IP-basiert und verwendet UDP-Transport (User Datagram Protocol) (UDP-Port 172).

In Tabelle 1 werden SONET APS und POS APS verglichen.

Tabelle 1: Vergleich zwischen SONET APS und POS APS

APS-Funktion

SONET-APS

POS-APS

1+1

Ja

Ja

Revertiv und nicht-revertiv

Ja

Ja

K1- und K2-Byte melden den aktuellen Status der APS-Verbindung und übermitteln ggf. erforderliche Aktionen

Ja

Ja

Gruppenprotokoll schützen

-

Ja

APS über POS und Channelized SONET

Cisco Systems war ein Vorreiter bei der POS-Technologie und hat sich als Vorreiter bei der Bereitstellung leistungsstarker und kosteneffizienter POS-Lösungen für Service Provider- und Enterprise-Netzwerke etabliert. POS-Linecards sind bei den Internet-Routern der Serie 12000 sowie bei den Cisco Serien 7200, 7500, 7600 und 1000 sehr beliebt. Die Catalyst® 8500 Enterprise Switches unterstützen auch POS-Schnittstellen.

Konfigurationsanleitungen für Informationen zur Unterstützung von POS APS auf jeder Plattform

Tabelle 2 enthält Links zu Konfigurationsleitfäden für Informationen zur Unterstützung von POS-APS auf jeder Plattform.

Hinweis: Diese Liste kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In den Versionshinweisen finden Sie die neuesten Informationen zu jeder Plattform.

Tabelle 2 - Links zu Konfigurationsleitfäden

Plattform

Konfigurationsanleitungen

7x00-Serie und FlexWAN*

PA-POS-OC3

APS-Funktionsübersicht
Hinweis: Bei Verwendung in der Serie 7200 unterstützt PA-POS-OC3 auch APS. Die APS-Funktionsübersicht enthält jedoch nur die Unterstützung für die Serien 7500 und 1200.

Packet-over-SONET/SDH
Cisco IOS Software Release 11.1CC New Features, Nr. 727

Serie 7600

OSM-8OC3-POS-MM, -SI, -SL

Konfigurationsleitfaden

OSM-16OC3-POS-MM, -SI, -SL

OSM-4OC12-POS-MM

OSM-2OC12-POS-MM

OSM-1OC48-POS-SS, -SI, -SL

ChOC-12, ChOC-48

Konfigurationsleitfaden

Serie 10000 (ESR)

ESR-1OC12/P-SMI (POS)

Konfigurieren von APS

ESR-6OC3/P-SMI (6-Port OC-3 POS)

ESR-1COC12-SMI (Channelized OC-12 - ChOC-12)

ESR-4OC3-ChSTM1

Serie 12000 (GSR)**

8OC3/POS-MM=, 8OC3/POS-SM=

APS-Funktionsübersicht Packet-over-SONET/SDH Cisco IOS Softwareversion 11.2GS

16OC3/POS-SM=, 16OC3/POS-MM=

4OC12E/POS-IR-SC(=), 4OC12E/POS-MM-SC(=)

OC48E/POS-1550-FC(=), OC48E/POS-1550-SC(=)

OC48E/POS-SR-FC(=), OC48E/POS-SR-SC(=)

4OC-48/POS-SR-SC, 4OC-48/POS-SR-FC, 4OC-48/POS-LR-SC, 4OC-48/POS-LR-FC

OC192/POS-SR-SC, OC192/POS-IR-SC

CHOC-12/DS3

Datenblatt

Catalyst 8540 MSR

C85-POSOC12I-64K C85-POSOC12I-256K C85-POSOC12L-64K C85-POSOC12L-256K

Konfigurieren von Packet Over SONET

* Die Cisco Serie 7500 und das FlexWAN unterstützen auch PA-MC-STM-1, das Multiplex Section Protection (MSP) unterstützt.

** Im GSR unterstützen alle nicht-Channelized POS-Schnittstellen APS. Die Channelized-Schnittstellen nicht.

ATM over SONET

In Tabelle 3 sind die ATM-Schnittstellen aufgeführt, die SONET APS unterstützen. APS wird für den PA-A3-Port-Adapter für Plattformen der Cisco Serie 7x00 oder für ATM-Linecards für die Cisco Serie 12000 nicht unterstützt.

Tabelle 3: ATM-Schnittstellen zur Unterstützung von SONET APS

Modul oder Linecard

Konfigurationsanleitungen

6400

OC-3 und OC-12 Network Line Cards (NLCs)
Hinweis: SONET APS gilt nicht für DS3-NLCs.

SONET APS für NLC-Port-Redundanz (siehe Abschnitt Zurücksetzen von Karten, Steckplätzen und Untersteckplätzen).

6130, 6160 und 6260

OC-3c/2DS3 NI-2 Card-Trunk-Schnittstellen und OC-3c/OC-3c NI-2-Card-Trunk und Subtend-Schnittstellen:

- NI-2-DS3-DS3=

- NI-2-155SM-155SM=

- NI-2-155MM-155MM=

- NI-2-155SM-DS3=

- NI-2-155MM-DS3=

NI-2 Card- und APS Link Redundancy Upgrading DSLAMs for NI-2 Card and APS Link Redundancy (siehe Abschnitt APS Link Redundancy).

WAN-Switches

MGX 8850 und BPX 8650

SONET Automatic Protection Switching (APS) für die Serie BPX 8600 SONET-APS

Serie 10000

OC-12 ATM- und OC-3 ATM-Line Cards

Versionshinweise für Cisco IOS Version 12.0 ST

Zugehörige Informationen

- Unterstützung optischer Technologien

- Routing-Updates über APS auf POS-Schnittstellen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems