Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

BITS-Verkabelungsinformationen

Looped BITS-Timing

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die BITS-Verkabelungsinformationen (Building Integrated Timing Supply) beschrieben und ein Beispiel für die Konfiguration des Looped BITS-Timings auf Cisco ONS 15454 vorgestellt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco ONS 15454

- GR-Core-Telekommunikationsstandards

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco ONS 15454

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

BITS-Verkabelungsinformationen

Jedes ANSI-Chassis verfügt über zwei eingehende BITS (1 und 2)-Ports und zwei ausgehende BITS (1 und 2)-Ports. Für jedes Taktsignal werden zwei Pins zugewiesen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: BITS-Verkabelungsdiagramm

Externes Gerät

Funktion

Kontakt

Tipp oder Klingelton

BIT 1

Aus

A3

Klingelton

Aus

B3

Tipp

In

A4

Klingelton

In

B4

Tipp

BIT 2

Aus

A1

Klingelton

Aus

B1

Tipp

In

A2

Klingelton

In

B2

Tipp

Ein Standard-T1/E1-Anschluss enthält 8 Pins mit 4 Kabeln (1, 2, 4 und 5). Der Gerätetyp (DCE oder DTE) definiert T1-Pins wie in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2 - T1-Stiftausgang

Pin-Nr.

Name

DCE (Netzwerk)

DTE (Kunde)

1

R

Tx-Ring

Rx-Ring

2

T

Tipp zu Tx

RX Tipp

4

R1

Rx-Ring

Tx-Ring

5

T1

RX Tipp

Tipp zu Tx

Hinweis: Dies ist der Schlüssel zu den Begriffen in Tabelle 2:

- Tx: Sendet von einem Abschlussgerät.

- Rx: Zum Empfang an ein Abschlussgerät

- Tipp: Positiv (+).

- Klingelton: Negativ (-).

Wenn Sie ein DCE mit einer DTE (einer typischen Konfiguration) verbinden, müssen Sie ein Durchgangskabel verwenden. Andernfalls benötigen Sie ein Crossover-Kabel. Beispielsweise benötigen Sie ein Cross-over-Kabel, um eine DTE mit einer anderen DTE zu verbinden, sodass ein Tx-Tipp mit einem Rx Tip kommuniziert und ein Tx-Ring mit einem Rx-Ring kommuniziert. In einem solchen Kabel wird Pin 1 eines Steckverbinders immer an Pin 4 des anderen Steckverbinders terminiert, und Pin 2 eines Steckverbinders endet immer an Pin 5 des anderen Steckverbinders.

Cisco empfiehlt ein abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel vom Typ 22 oder 24 AWG mit 100 Ohm. Abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 erfüllen dieses Kriterium. Verwenden Sie feste Leiter für eine enge Umhüllung. Darüber hinaus sollten Sie die Leitungsbelegung korrekt einstellen, um Probleme mit dem Kabel zu minimieren.

RJ-48C und RC-45 sind zwei gängige Anschlüsse, die Sie für die T1-Terminierung verwenden können. Beide haben acht Pins.

Die Timing-T1/E1-Verbindungen beinhalten Simplex-Daten, die sich auf die unidirektionale Kommunikation von der Timing-Quelle zum Empfänger beziehen. Daher benötigen Sie für jedes Zeitsignal nur zwei Kabel. Um sicherzustellen, dass der Port nicht ausfällt, kann der Anbieter ein internes Loopback für den Port bereitstellen. Um die BITS-Uhr mit BITS In-Pins zu verbinden, verbinden Sie Ring mit Ring und Tipp zu Spitze. Bei BITS1 In müssen Sie beispielsweise Pin 1 an A4 und Pin 2 an B4 koppeln.

Für das ETSI-Gehäuse bieten vier Mini-Koaxialstecker zwei Ein- und Ausgänge. Sie finden sie im Steckplatz 24 MIC-C/T/P Card auf FMEC. Die beiden oberen Anschlüsse sind für BITS 1 (In links und Out rechts) und die beiden unteren Anschlüsse für BITS 2 (In links und Out rechts) vorgesehen. Das Kabel ist ein 75-Ohm-Koaxialkabel mit einem 1.0/2.3-Koaxialanschluss.

Looped BITS-Timing

Im gemischten Timing-Modus werden externe und Line-Eingaben als Referenzen verwendet. Die Gefahr bei gemischtem Timing besteht in Zeitschleifen. Als Alternative zum gemischten Timing können Sie die von einer optischen Leitung abgeleitete BITS-Ausgabe als Eingabe für einen sekundären BITS verwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Looped BITS-Timing zu verkabeln und bereitzustellen (Beispiel Abbildung 1).

Abbildung 1: ONS 15454-Zeitschaltung

Hinweis: Die Verwendung einer Looped BITS-Konfiguration verhindert Timing-Loops nicht. Verwenden Sie die gleiche Vorsicht wie bei der Bereitstellung im gemischten Modus.

Verdrahten Sie einen der beiden BITS Out (BITS 1 Out) direkt mit den zweiten BITS In-Pins (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Beispiel für eine Looped BITS-Konfiguration

Der Wire-Pin A3 ist zum Pin A2 und Pin B3 zum Pin B2. Verkabelung von BITS 1 Ein wie bereits beschrieben

Bereitstellung von BITS 2 In als zweite externe Referenz zusätzlich zum BITS des angeschlossenen BITS-Geräts (die primäre Referenz). Ebenso werden NE1 und NE2 verkabelt und bereitgestellt.

NE4 leitet das primäre Timing von NE1 und das sekundäre Timing von NE3 ab. NE3 leitet das primäre Timing von NE2 und das sekundäre Timing von NE4 ab. Aktivieren Sie Source Specific Multicast (SSM) auf allen Knoten.

Zur Aktivierung von BITS Out sind zwei Leitungen als Zeitquellen für BITS 1 Out bereitzustellen. Auf NE1 ist ein Port an Steckplatz 12 die primäre Quelle und ein Port an Steckplatz 6 die sekundäre Quelle. Auf NE2 ist Steckplatz 6 die primäre Quelle und Steckplatz 12 die sekundäre Quelle.

Tabelle 3 zeigt die Timing-Bereitstellungsinformationen für alle vier Knoten.

Tabelle 3: Informationen zur Zeitplanung für die Bereitstellung

"Slot0:"

Timing-Modus

Primary

Sekundär

Dritte

BITS 1 Aus Primär

BITS 1 Out Sekundär

NE1

Extern

BIT 1 Zoll

BITS 2-Zoll

Intern

12

6

NE2

Extern

BIT 1 Zoll

BITS 2-Zoll

Intern

6

12

NE3

Leitung

6

12

Intern

-

-

NE4

Leitung

12

6

Intern

-

-

Sie können für dieses Zeitplanschema mindestens drei Fehlerszenarien analysieren, wie hier erläutert:

- Szenario 1: BITS-Quelle 1 schlägt fehl

Fällt die BITS-Quelle 1 aus, wechselt NE1 zu BITS 2, das von Steckplatz 12 und somit von BITS Source 2 abgeleitet ist. An anderen Knoten gibt es keinen Timing-Switch.

- Szenario 2: BITS-Quelle 1 und BITS-Quelle 2 sind ausgefallen

Wenn BITS Source 2 auch nach Ausfall von BITS Source 1 ausfällt, wechselt NE2 in den Holdover-Modus, da NE2 DUS aus den Steckplätzen 6 und 12 empfängt. Alle vier Knoten werden mit dem internen Oszillator von NE2 in einem Timing gesteuert.

- Szenario 3: BITS-Quelle 1 und Verbindung zwischen NE1 und NE2 fehlschlagen

Wenn die BITS-Quelle 1 ausfällt und die Verbindung zwischen NE1 und NE2 danach ausfällt, wechselt NE1 in den Holdover-Modus, da NE1 DUS von Steckplatz 6 empfängt. NE4 schaltet von NE3 auf die sekundäre Quelle um und entfernt das DUS, das NE1 empfängt. Daher kann NE1 zu BITS 2 In wechseln.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme