Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Verwandte Produkte

Hintergrundinformationen

Wie ist Multi-Site hilfreich

Weitere Vorteile

Unterstützte Topologien

Topologie

Konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration und Verifizierung von Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN Multisite Environment mit Cisco Nexus Switches der Serie 9000.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3-VPN

- Multiprotocol - Border Gateway Protocol (MP-BGP)

- Ethernet-VPN (EVPN)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

leaf1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

System: Version 7.3(0)N1(1)

Leaf2#

N9K-C92160YC-X

NXOS: Version 9.2(3)

Spine1#

N9K-C9396PX

NXOS: Version 9.2(3)

Spine 2#

N9K-C9396PX

NXOS: Version 9.2(3)

MultisiteBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: Version 9.2(3)

MultisiteBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS: Version 9.3(1)

Multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS: Version 9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS: Version 9.2(3)

Mehrfachleaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: Version 7.0(3)I7(5)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Verwandte Produkte

Software- und Hardware-Mindestanforderungen EVPN Multi-Site Border Gateway

Posten

Anforderung

Cisco Nexus Hardware

● Cisco Nexus 9300 EX-Plattform

● Cisco Nexus 9300 FX-Plattform

● Cisco Nexus 9332C-Plattform

● Cisco Nexus 9364C-Plattform

● Cisco Nexus 9500-Plattform mit X9700-EX Line Card

● Cisco Nexus 9500-Plattform mit X9700-FX Line Card

Cisco NX-OS-Software

Cisco NX-OS Softwareversion 7.0(3)I7(1) oder höher

Die Hardware- und Softwareanforderungen für die standortinternen Knoten eines Virtual Extensible LAN (VXLAN) BGP-EVPN-Standorts sind dieselben wie für die Knoten ohne den EVPN Multi-Site-BGW.

Hintergrundinformationen

Das Rechenzentrum ist ein Ressourcen-Pool mit Rechenleistung, Storage und den erforderlichen Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsumgebung. Eine angemessene Planung des Infrastrukturdesigns für das Rechenzentrum ist von entscheidender Bedeutung. Sehen Sie sich nun die kritischen Anforderungen und deren Überwindung an. Moderne IT-Infrastrukturen und Rechenzentrumsbereitstellungen erfordern hohe Verfügbarkeit, eine schnellere Skalierung, hohe Leistung und einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Einige der wichtigsten Anforderungen an das Design/die Architektur des Rechenzentrums:

- Portdichte, wird durch FEX verbessert.

- Die Rechenkapazität wird durch Hardware-Virtualisierung (UCS) verbessert.

- Die Uplink-Bandbreite des Access-Layers wird durch FI, Port-Channel, verbessert.

- Die Redundanz auf Chassis-Ebene wird durch vPC verbessert.

- Die SDN-Fabric wird durch die ACI verbessert - automatisiert Underlay und Overlay in einer Fabric.

- Die schnelle Bereitstellung und Unterstützung neuer Services wird durch DCNM verbessert.

- Die Bandbreitenanforderungen für Langstreckenanwendungen werden durch Dark Fiber- oder Wavelength-Services verbessert.

- Da geografische Redundanz und Skalierung wichtige Merkmale für die Erweiterung bzw. Erweiterung von Rechenzentrumsumgebungen sind, können wir mit standortübergreifendem VxLAN/EVPN bessere DCI-Lösungen anbieten.

Wie ist Multi-Site hilfreich

Zu den externen Verbindungen gehört die Verbindung des Rechenzentrums mit dem übrigen Netzwerk: mit dem Internet, dem WAN oder dem Campus. Alle für externe Verbindungen bereitgestellten Optionen sind Multi-Tenant-fähig und konzentrieren sich auf den Layer-3-Transport zu den externen Netzwerkdomänen.

- EVPN ist eine All-in-One-VPN-Lösung der nächsten Generation.

- Es leistet nicht nur die Arbeit vieler anderer VPN-Technologien, sondern ist auch besser.

- Integration in bestehende Netzwerke

- Selektive Werbung/Durchwahl:

- Erweitern Sie die einzigen L2-spezifischen VLANs/Subnetze, die mithilfe von Typ-2-Routen erweitert werden können.

- Erweiterung der einzigen L3-Domäne: Bestimmte L3-Domänen können mithilfe von Typ-5-Routen erweitert werden.

- Automatische Erkennung von Redundanzgruppen über Typ-4-Routen

- Aliasing, Massenentzug von Adressen, SH/AA-MH-Angabe über Typ-1-Routen.

- Automatische Erkennung von Multicast-Tunnel-Endpunkten und MCAST-Tunneltypen mithilfe von Typ-3-Routen.

Weitere Vorteile

・ Workload-Balancing zwischen Rechenzentren und Clouds

・ Proaktive Reaktion auf Störungen - verringert das Risiko, sich Katastrophen, wie Hurrikanen, Überschwemmungen, usw. zu nähern.

・ Wartung und Migration von Rechenzentren - geplante Veranstaltungen über einen bestimmten Zeitraum, Integration in bestehende Netzwerke.

・ Backup und Disaster Recovery aaS.

Unterstützte Topologien

- BGW-zu-Cloud-Modell

- BGWs zwischen Spine und Super-Spine

- BGWs am Spine-Modell

- Back-to-Back-Modell der BGWs

Topologie

Konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Fehlerbehebung bei EVPN/VxLAN in Umgebungen mit mehreren Standorten.

Zugehörige Informationen

- VXLAN EVPN Multi-SiteDesign und Bereitstellung - Whitepaper

- Konfigurieren von VXLAN EVPN Multi-Site