Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Zu erfüllende Aufgaben

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Ihr Internetdienstanbieter (ISP) hat Ihnen eine überbrückte Verbindung zugewiesen.

Tipp: Wenn Sie mit der Konfiguration von Cisco Geräten nicht vertraut sind und eine schrittweise Konfiguration durchführen möchten, lesen Sie die detaillierte Konfiguration von RFC1483 Pure Bridging.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Zu erfüllende Aufgaben

- Konfigurieren Sie PC-Clients manuell mit den von Ihrem ISP bereitgestellten Informationen.

- IP-Adressen und Subnetzmasken.

- Standard-Gateway.

- DNS-IP-Adressen (Domain Name Server).

- Konfigurieren Sie kein IP-Routing und Bridge 1-Protokollansicht auf dem Cisco Digital Subscriber Line (DSL)-Router.

- Konfigurieren Sie die ATM-Schnittstelle (ADSL-Schnittstelle (Asymmetric Digital Subscriber Line) mit einem permanenten ATM Virtual Circuit (PVC) und einer Kapselung.

- Konfigurieren Sie Bridge-Gruppe 1 auf den ATM- und Ethernet-Schnittstellen.

Hinweis: Wenn sich der Cisco DSL-Router im Bridge-Modus befindet, werden die Serverkonfigurationen Network Address Translation (NAT) und Dynamic Host Control Protocol (DHCP) nicht unterstützt.

Konfigurieren

Tipp: Wenn Sie mit der Konfiguration von Cisco Geräten nicht vertraut sind und eine schrittweise Konfiguration durchführen möchten, lesen Sie die detaillierte Konfiguration von RFC1483 Pure Bridging.

Cisco DSL-Router mit RFC1483 Pure Bridging

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Wenn Ihr ADSL-Dienst nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie die Informationen zur Fehlerbehebung bei RFC1483 Pure Bridging.

Zugehörige Informationen

- Cisco DSL Router-Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden - RFC1483 Bridging-Implementierungen

- Cisco DSL Router - Konfigurations- und Fehlerbehebungsleitfaden

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems