Ethernet-Kapselungsmethoden

Auf Ethernet gibt es vier Kapselungsformate:

- Ethernet Version II

- Novell-spezifisches Framing

- Ethernet 802.3/802.2 ohne SNAP

- Ethernet 802.3/802.2 mit SNAP

Ethernet Version II

- Cisco: ipx encapsulation arpa

- Novell: Ethernet_II

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src |  Type  | Data...

|     |     |(0x8137)|(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

Novell-spezifisches Framing (Roh. 802.3)

- Cisco: ipx encapsulation novell-Ether

- Novell: Ethernet_802.3 (alte Standardkapselung für Novell, Versionen 2.x bis 3.11)

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src | Length | Data...

|     |     |        | (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

Ethernet 802.3/802.2 ohne SNAP

- Cisco: ipx-Kapselungssap (vor Cisco IOS-Version) 10.0: Novell Kapselungsiso1)

- Novell: Ethernet_802.2 (New-Style-Standardkapselung für Novell, Versionen > 3.11)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control| Data...

|     |     |        |(0xE0)|(0xE0)|(0x03) |(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

<- 6 -><- 6 -><- 2 ->

Ethernet 802.3/802.2 mit SNAP

- Cisco: IPX-Kapselungssnap

- Novell: Ethernet-Snap

+-----------+--------+-------------+-------+--

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control|

|     |     |        |(0xAA)|(0xAA)|(0x03) |

+-----------+--------+-------------+-------+---...

<-----LLC2 (802.2)--->

<-- 3 --> <-- 2 -->

...-+----------+--------+-----------

| Org Code |  Type  | Data...

|   OUI    |(0x8137)| (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

...-+----------+--------+-----------

Ethernet verwendet das Typfeld, um das Paketprotokoll zu bestimmen. 802.3/802.2 verwenden die Felder DSAP und SSAP.

Da es nur 256 mögliche SAP-Werte gibt, sind sie ziemlich schwer zu bekommen. Die spezielle SAP-Nummer der AA wurde zugewiesen, um anzugeben, dass nach dem 802.2-Header weitere Header vorhanden sind, die analysiert werden müssen, um das Netzwerkprotokoll zu bestimmen. Dies ist der SNAP-Header, der das gleiche Feld wie das V2-Ethernet verwendet.

Beispiele

IP auf einem Ethernet kann durch den Ethernet V2-Typ 0x0800, 802.2 SAP-Code 0x06 angegeben werden; oder einen SAP-Code von 0xAA gefolgt von einem SNAP-Typcode von 0x0800.

AppleTalk kann entweder durch Ethernet V2 Typ 0x809B (Phase I) oder einen SAP-Code mit 0xAA gefolgt von einem SNAP-Typcode von 0x809B (Phase II) angezeigt werden. AppleTalk wird derzeit nie als 802.3/802.2-Paket mit einem eindeutigen SAP-Code gesendet.

Novell ist entweder als Ethernet-Paket 0x8137 oder als reines 802.3-Paket erhältlich. Es wird nicht als 802.3/802.2-Paket mit einem eindeutigen SAP-Code gesendet.

Es gibt nur wenige SAP-Werte, die Sie wahrscheinlich kennen. Sie sind:

- 04 - IBM SNA

- 06 - IP

- 80 - 3 Uhr

- AA - SNAP

- BC - Banyan

- E0 - Novell (TR)

- F4 - LAN Manager FE - CLNS

FDDI-Kapselungsmethoden

Bei FDDI gibt es nur drei Kapselungsformate:

- FDDI-Roh

- FDDI mit LLC

- FDDI mit LLC und SNAP

FDDI-Raw

- Cisco: ipx encapsulation fddi-raw (IOS 11.1.x und höher)

- Novell: FDDI_raw (wird nur von Drittanbietern, nicht von Novell verwendet)

+-----------+--------+---------+----------

| Dst | Src | Length | Data...

|     |     |        | (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+---------+----------

<- 6 -><- 6 -><-- 2 -->

FDDI mit LLC

- Cisco: ipx encapsulation sap (vor IOS 10.0: Novell Kapselungsiso1)

- Novell: FDDI_802.2

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control| Data...

|     |     |        |(0xE0)|(0xE0)|(0x03) |(checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

+-----------+--------+-------------+-------+---------+-----

<- 6 -><- 6 -><- 2 ->

FDDI mit LLC und SNAP

- Cisco: ipx encapsulation Snap (Standard-IPX-Kapselungen für FDDI von Cisco)

- Novell: FDDI_Snap (Standardkapselung auf FDDI Novell-Servern)

+-----------+--------+-------------+-------+--

| Dst | Src | Length | DSAP | SSAP |Control|

|     |     |        |(0xAA)|(0xAA)|(0x03) |

+-----------+--------+-------------+-------+---...

<-----LLC2 (802.2)--->

<-- 3 --> <-- 2 -->

...-+----------+--------+-----------

| Org Code |  Type  | Data...

|   OUI    |(0x8137)| (checksum 0xFFFF, IPX-header ...)

...-+----------+--------+-----------

Zugehörige Informationen

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems